Objetivo

O Cisco Discovery Protocol (CDP) é um protocolo usado por dispositivos Cisco para compartilhar informações de dispositivos com outros dispositivos Cisco conectados. Isso inclui o tipo de dispositivo, a versão do firmware, o endereço IP, o número de série e outras informações de identificação. As configurações do CDP podem ser ajustadas globalmente ou em uma porta individual nos switches das séries SG350XG e SG550XG.

O objetivo deste documento é mostrar a você como configurar configurações CDP globais e individuais no SG350XG e SG550XG.

Dispositivos aplicáveis

- SG350XG

- SG550XG

Versão de software

- v2.0.0.73

Configurações de CDP

Propriedades globais

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Discovery - CDP > Properties. A página Propriedades é aberta.

Etapa 2. No campo CDP Status, marque a caixa de seleção Enable para ativar o CDP no switch. Se estiver usando o modo de exibição Básico, vá para a Etapa 14. Se você habilitou o CDP, vá para a Etapa 4.

Note: O modo de exibição pode ser alterado usando a lista suspensa no canto superior direito do utilitário da Web.

Etapa 3. No campo CDP Frames Handling, selecione um botão de opção correspondente à ação que deseja que o switch execute quando receber um pacote CDP. Esse campo só estará disponível se o CDP não estiver ativado no switch. Depois de selecionar uma opção, vá para a Etapa 11.

As opções são:

- Bridging - Encaminhe o pacote com base na VLAN.

- Filtragem - Exclua o pacote.

- Inundação - Encaminha todos os pacotes CDP para todas as portas, exceto a porta de onde ela foi originada.

Etapa 4. No campo CDP Voice VLAN Advertisement, marque a caixa de seleção Enable para que o switch anuncie a VLAN de voz sobre CDP em todas as portas que possuem CDP ativado e são membros da VLAN de voz.

Etapa 5. No campo CDP Obrigatory TLVs Validation, marque a caixa de seleção Enable para descartar os pacotes CDP recebidos que não contêm o TLV obrigatório (type-length-value).

Etapa 6. No campo CDP Version, selecione um botão de opção para escolher qual versão do CDP usar (Versão 1 ou Versão 2).

Passo 7. No campo CDP Hold Time, selecione um botão de opção para determinar a quantidade de tempo que os pacotes CDP são mantidos antes de serem descartados. Selecione Usar padrão para usar a quantidade padrão de tempo (180 segundos) ou Definido pelo usuário para especificar uma quantidade personalizada de tempo entre 10 e 255 segundos.

Etapa 8. No campo CDP Transmission Rate, selecione um botão de opção para determinar a taxa de transmissão dos pacotes CDP em segundos. Selecione Usar padrão para usar a quantidade padrão de tempo (60 segundos) ou Definido pelo usuário para especificar uma quantidade personalizada de tempo entre 5 e 254 segundos.

Etapa 9. No campo Device ID Format, selecione um botão de opção para determinar qual será o formato da ID do dispositivo. Selecione Endereço MAC para usar o endereço MAC do switch como ID do dispositivo, Número de série para usar o número de série ou Nome do host para usar o nome do host.

Etapa 10. No campo Interface de Origem, selecione um botão de opção para determinar qual endereço IP será colocado no campo TLV de pacotes CDP de saída. Selecione Usar padrão para usar o endereço IP da interface de saída ou Definido pelo usuário para escolher uma interface (o endereço IP da interface selecionada será usado) nas listas suspensas no campo Interface.

Etapa 11. No campo Syslog Voice VLAN Mismatch, marque a caixa de seleção Enable para enviar uma mensagem syslog quando uma incompatibilidade de VLAN de voz for detectada. Uma incompatibilidade de VLAN ocorre quando as informações de VLAN em um quadro de entrada não correspondem aos recursos anunciados do dispositivo local.

Etapa 12. No campo Syslog Native VLAN Mismatch, marque a caixa de seleção Enable para enviar uma mensagem de syslog quando uma incompatibilidade de VLAN nativa for detectada.

Etapa 13. No campo Syslog Duplex Mismatch, marque a caixa de seleção Enable para enviar uma mensagem syslog quando uma incompatibilidade de duplex for detectada.

Etapa 14. Clique em Apply.

Propriedades da interface

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Discovery - CDP > Interface Settings. A página Configurações da interface é aberta.

Note: Esta página só está disponível no modo de exibição avançado. O modo de exibição pode ser alterado com a lista suspensa no canto superior direito do utilitário da Web.

Etapa 2. Na Tabela CDP Interface Settings, selecione o botão de opção da interface que deseja configurar e clique no botão Edit.... A janela Edit CDP Interface Settings é aberta.

Note: Se o switch fizer parte de uma pilha, você poderá exibir as interfaces de outras unidades na pilha usando a lista suspensa na parte superior da tabela.

Etapa 3. O campo Interface exibe a porta selecionada na Tabela de configurações de interface CDP. Você pode usar as listas suspensas Unidade e Porta para selecionar outra unidade e porta para configurar, respectivamente.

Etapa 4. No campo CDP Status, marque a caixa de seleção Enable para ativar o CDP na porta especificada.

Etapa 5. No campo Syslog Voice VLAN Mismatch, marque a caixa de seleção Enable para enviar uma mensagem syslog quando uma incompatibilidade de VLAN de voz for detectada na porta especificada. Uma incompatibilidade de VLAN ocorre quando as informações de VLAN em um quadro de entrada não correspondem aos recursos anunciados do dispositivo local.

Etapa 6. No campo Syslog Native VLAN Mismatch, marque a caixa de seleção Enable para enviar uma mensagem syslog quando uma incompatibilidade de VLAN nativa for detectada na porta especificada.

Passo 7. No campo Syslog Duplex Mismatch, marque a caixa de seleção Enable para enviar uma mensagem syslog quando uma incompatibilidade duplex for detectada na porta especificada.

Etapa 8. Clique em Apply. As alterações serão aplicadas à porta especificada. Você pode usar o campo Interface para configurar outra porta sem retornar à página Configurações da Interface.

Etapa 9. Para copiar rapidamente as configurações de uma porta para outra porta ou portas, selecione o botão de opção e clique no botão Copiar configurações.... A janela Copiar configurações é aberta.

Etapa 10. No campo de texto, insira a porta ou portas (separadas por vírgulas) para as quais deseja copiar as configurações da porta especificada. Você também pode inserir um intervalo de portas.

Etapa 11. Clique em Apply. As configurações são copiadas.