Objetivo

O Secure Shell (SSH) é um protocolo que fornece uma conexão remota segura a um dispositivo específico. Os switches gerenciados 350XG e 550XG Series permitem autenticar e gerenciar usuários para se conectarem ao dispositivo via SSH. A autenticação ocorre por meio de uma chave pública, de modo que o usuário pode usar essa chave para estabelecer uma conexão SSH com um dispositivo específico. As conexões SSH são úteis para solucionar problemas de uma rede remotamente, caso o administrador da rede não esteja no site da rede.

Este artigo explica como configurar a autenticação de usuário cliente nos switches gerenciados SG350XG e SG550XG Series.

Dispositivos aplicáveis

- SG350XG

- SG550XG

Versão de software

- v2.0.0.73

Configurar SSH Cliente Autenticação

Configuração global

As capturas de tela a seguir são do monitor avançado. Para alterá-lo, clique na lista suspensa Note:Modo de exibição localizada na parte superior direita do ecrã

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Security > SSH Client > SSH User Authentication. A página Autenticação de usuário SSH é aberta:

Etapa 2. No Método de autenticação de usuário SSH, clique no botão de opção do método de autenticação global desejado.

As opções disponíveis são as seguintes:

- Por senha - Esta opção permite configurar uma senha para autenticação do usuário. Digite uma senha ou mantenha o padrão, "anonymous".

- Por chave pública RSA - Essa opção permite que você use uma chave pública RSA para autenticação de usuário. RSA é usado para criptografia e assinatura. Se isso estiver selecionado, crie uma chave pública e privada RSA no bloco de tabela de chave de usuário SSH.

- Por chave pública DSA - Esta opção permite que você use uma chave pública DSA para autenticação do usuário. O DSA é usado somente para assinatura. Se isso estiver selecionado, crie uma chave pública/privada DSA no bloco Tabela de chaves de usuário SSH.

Etapa 3. Localize a área Credenciais. No campo Nome de usuário, digite o nome de usuário.

Etapa 4. Se By Password (Por senha) tiver sido selecionado na Etapa 2, clique no botão de opção do método de senha desejado no campo Password (Senha). A senha padrão é "anonymous".

As opções disponíveis são descritas da seguinte maneira:

- Encriptado - Introduza uma senha encriptada.

- Texto sem formatação - Insira uma senha como texto simples.

Etapa 5. Clique em Apply para salvar a configuração de autenticação.

Etapa 6. (Opcional) Para restaurar o nome de usuário e a senha padrão, clique em Restaurar credenciais padrão. A senha padrão é "anonymous".

Passo 7. (Opcional) Para exibir os dados confidenciais como texto não criptografado ou como texto criptografado, clique em Exibir dados confidenciais como texto não criptografado/criptografado.

O nome do botão mudará dependendo da configuração atual. O botão sempre alterna a exibição dos dados.Note:

Tabela de chave de usuário SSH

Esta seção explica como gerenciar a tabela de usuários SSH.

Etapa 1. Navegue até a Tabela de chaves de usuário SSH. Na lista exibida, marque as caixas de seleção à esquerda da chave que deseja gerenciar .

Etapa 2. (Opcional) Clique em Gerar para gerar uma nova chave. A nova chave substitui a chave selecionada. Uma janela de confirmação aparecerá. Clique em OK para continuar.

Etapa 3. (Opcional) Clique em Excluir para excluir a chave selecionada. Uma janela de confirmação aparecerá. Clique em OK para continuar.

Etapa 4. (Opcional) Clique em Detalhes para exibir os detalhes da chave selecionada.

A página Detalhes da chave de usuário SSH é exibida. Clique em Back para retornar à Tabela de chaves de usuário SSH.

Etapa 5. Clique em Editar para editar a chave escolhida.

A janela Editar configurações de autenticação do cliente SSH é aberta:

Etapa 6. Selecione o tipo de chave desejado na lista suspensa Tipo de chave.

As opções disponíveis são as seguintes:

- RSA - RSA é usado para criptografia e assinatura.

- DSA - O DSA é usado somente para assinatura.

Passo 7. No campo Chave pública, você pode editar a chave pública atual.

Etapa 8. No campo Chave privada, você pode editar a chave privada atual. Clique no botão

Botão de opção criptografado para ver a chave privada atual como criptografada. Caso contrário, clique no botão de opção Texto sem formatação para ver a chave privada atual como texto sem formatação.

Etapa 9. Clique em Aplicar para salvar suas alterações.