Objetivo

O Spanning Tree Protocol (STP) é um protocolo de rede que evita a ocorrência de loops na topologia. Esses loops fazem com que os switches encaminhem o tráfego uma quantidade infinita de vezes. Isso faz com que a rede inunde e use seus recursos, o que reduz a eficiência da rede.

As configurações da interface STP são usadas para aumentar a eficiência do STP por porta. Usando a função de porta de borda, o link rápido aumenta a velocidade da convergência de STP definindo uma porta para um estado de encaminhamento quando um dispositivo é conectado. O protetor de raiz e o protetor de unidade de dados de protocolo de ponte (BPDU) são usados para controlar a topologia STP. Esse controle extra na topologia evita qualquer ocorrência de loops de bridge.

O objetivo deste documento é mostrar a você como configurar as configurações da interface STP no SG350XG e no SG550XG.

As etapas neste documento são executadas no Modo de vídeo avançado. Para alterar para o Modo de exibição avançado, vá para o canto superior direito e selecioneNote: Avançado na lista suspensa Modo de exibição.

Dispositivos aplicáveis

- SG350XG

- SG550XG

Versão de software

- SG350XG - v2.0.0.73

- SG550XG - v2.0.0.73

Configurando configurações de interface STP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Spanning Tree > STP Interface Settings. A página Configurações da Interface STP é aberta:

Etapa 2. No filtro: Tipo de interface é igual à lista suspensa, selecione a Porta de Unidade ou LAG desejada. Em seguida, clique em Ir.

Você terá mais opções (por exemplo, Note:Porta da unidade 2) se houver mais unidades na pilha.

Etapa 3. A Tabela de Configuração da Interface STP exibe informações sobre todas as interfaces configuradas atualmente no switch. Selecione um botão de opção e clique em Editar... para editar suas configurações na janela Editar configuração de interface STP exibida.

Etapa 4. No campo Interface, selecione um botão de opção. Você pode escolher entre Unidade e Porta ou LAG. Se você escolheu LAG, vá para a Etapa 7.

Etapa 5. Na lista suspensa Unidade, selecione a unidade que deseja configurar.

Etapa 6. Na lista suspensa Porta, selecione a porta que deseja configurar e, em seguida, vá para a Etapa 8.

Passo 7. Se você escolheu LAG na etapa 4, selecione a porta LAG desejada que deseja configurar.

Etapa 8. No campo STP, marque a caixa Enable (Habilitar) se desejar habilitar o STP na porta. Essa opção é marcada por padrão.

Etapa 9. No campo Edge Port, você pode escolher Enable, Auto ou Disable. Se o modo de Enlace Rápido estiver ativado em uma porta, a porta será automaticamente configurada para o estado Encaminhamento quando o enlace da porta estiver ativo. O Fast Link também é conhecido como port-fast. O STP funciona "ouvindo" por cerca de 30 a 45 segundos. Com o Fast Link ativado, ele ouve apenas cerca de 5 segundos antes de passar para o estado de encaminhamento.

As opções são definidas como:

- Habilitar - Habilita o Fast Link imediatamente.

- Auto - Ativa o Fast Link alguns segundos depois que a interface se torna ativa. Isso permite que o STP resolva os loops antes de ativar o Fast Link.

- Desabilitar - Desabilita o Fast Link.

Etapa 10. A opção Root Guard oferece uma maneira de aplicar o posicionamento da bridge raiz na rede. Marque a caixa Enable (Habilitar) se desejar habilitar o Root Guard.

Etapa 11. As BPDUs (Bridge Protocol Data Units, Unidades de Dados de Protocolo de Bridge) são trocadas entre pontes para detectar loops em uma topologia de rede. O BPDU Guard permite que você aplique as bordas de domínio do STP e mantenha a topologia ativa previsível. Os dispositivos atrás das portas que têm o BPDU Guard ativado não podem influenciar a topologia do STP. Na recepção de BPDUs, a operação de proteção de BPDU desabilita a porta que tem BPDU configurado. Nesse caso, uma mensagem BPDU é recebida e uma interceptação SNMP apropriada é gerada. Marque a caixa Enable (Habilitar) se quiser habilitar o BPDU Guard.

Etapa 12. No campo BPDUHandling, selecione como os pacotes de BPDU são gerenciados quando o STP é desabilitado na porta ou no dispositivo. As BPDUs são usadas para transmitir informações de spanning tree.

As opções disponíveis são:

- Usar configurações globais - Selecione para usar as configurações definidas na

- Status do STP e configurações globais na página SG350XG e SG550XG.

- Filtragem - Filtra pacotes de BPDU quando o Spanning Tree é desabilitado em uma interface.

- Inundação - Inunda os pacotes de BPDU quando o Spanning Tree está desabilitado em uma interface.

Etapa 13. No campo Custo do caminho, selecione Usar padrão que usa o custo padrão gerado pelo sistema ou definido pelo usuário que define a contribuição da porta para o custo do caminho raiz.

Etapa 14. No campo Priority, defina o valor de prioridade da porta. O valor de prioridade influencia a escolha da porta quando uma bridge tem duas portas conectadas em um loop. A prioridade é um valor de 0 a 240, definido em incrementos de 16. A prioridade mais baixa é 0 e a prioridade mais alta é 240.

O estado da porta exibe o estado STP atual de uma porta.

Os estados são definidos como:

- Desativado - O STP está desabilitado na porta no momento. A porta encaminha o tráfego ao aprender endereços MAC.

- Bloqueio - A porta está bloqueada no momento e não pode encaminhar tráfego (com exceção dos dados de BPDU) ou aprender endereços MAC.

- Ouvindo - A porta está no modo de escuta. A porta não pode encaminhar tráfego e não pode aprender endereços MAC.

- Learning - A porta está no modo de aprendizagem. A porta não pode encaminhar tráfego, mas pode aprender novos endereços MAC.

- Encaminhamento - A porta está no modo de encaminhamento. A porta pode encaminhar tráfego e aprender novos endereços MAC.

O ID de Bridge Designado exibe a prioridade da bridge e o endereço MAC da bridge designada.

O ID da porta designada exibe a prioridade e a interface da porta selecionada.

O custo designado exibe o custo da porta que participa da topologia STP. As portas com um custo menor têm menos probabilidade de serem bloqueadas se o STP detectar loops.

As transições de encaminhamento exibem o número de vezes que a porta mudou do estado de bloqueio para o estado de encaminhamento.

A velocidade exibe a velocidade da porta.

Isso não está disponível se você escolheu Note:LAG na Etapa 4.

O LAG exibe o LAG ao qual a porta pertence. Se uma porta for membro de um LAG, as configurações do LAG substituirão as configurações da porta.

Isso não está disponível se você escolheu LAG naNote: Etapa 4.

Etapa 15. Clique em Apply. As configurações da interface são gravadas no arquivo de configuração atual.

Etapa 16. Para copiar rapidamente as configurações de uma porta para outra porta ou grupo de portas, selecione o botão de opção nas Configurações da Interface STP e clique no botão Copiar configurações....

Etapa 17. Na janela Copiar configurações, insira a(s) porta(s) para a qual deseja copiar no campo de texto. Você pode especificar várias portas, separadas por vírgulas ou um intervalo de portas.

Etapa 18. Clique em Apply. As configurações são copiadas.