Objetivo

A instalação de novos dispositivos de rede ou a substituição de dispositivos podem ser caras, demoradas e propensas a erros quando executadas manualmente. Geralmente, novos dispositivos são enviados primeiro para uma instalação de preparação central, onde os dispositivos são desin a box, conectados a uma rede de preparação, atualizados com as licenças, configurações e imagens certas, e depois empacotados e enviados para a localização real da instalação. Após a conclusão desses processos, os especialistas devem ir até os locais de instalação para executar a instalação. Mesmo em cenários em que os dispositivos estão instalados no NOC (No Objetion Certificate) ou no próprio data center, pode não haver especialistas suficientes para o número total de dispositivos. Todos esses problemas contribuem para atrasos na implantação e aumentam os custos operacionais.

A solução Cisco Plug-n-Play reduz os custos associados à implantação e instalação de dispositivos de rede, aumenta a velocidade de instalação e reduz a complexidade das implantações sem comprometer a segurança. Usando a solução Cisco Plug-n-Play, você pode executar Zero Touch Installs dos switches em vários cenários de implantação e locais de implantação.

Este artigo fornece instruções sobre como configurar as configurações de PnP em seu switch através da CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando).

Dispositivos aplicáveis

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 2.3.5.63

Definir configurações de PNP

Etapa 1. Log in to the switch console. O nome do usuário e a senha padrão são cisco/cisco. Se você configurou um novo nome do usuário ou senha, digite as credenciais.

Note: Para saber como acessar uma CLI de switch SMB através de SSH ou Telnet, clique aqui.

Note: Os comandos podem variar de acordo com o modelo exato do switch. Neste exemplo, o switch SG350X é acessado por meio do Telnet.

Etapa 2. No modo EXEC com privilégios do switch, insira o modo de configuração global digitando o seguinte:

CBS350X#configure

Etapa 3. Para habilitar globalmente o PnP em seu switch, insira o seguinte:

SG350X(config)#pnp enable

Etapa 4. Insira o protocolo e o nome do servidor PnP ou endereço IP para localizar informações de configuração:

SG350X(config)#pnp transport [protocol] {{server [name] [ip address]}}

Note: O protocolo de transporte padrão é HTTP e o nome do servidor PnP é pnpserver.

Note: Neste exemplo, o protocolo de transporte PnP usado é HTTP e o endereço IP do servidor 192.168.100.112 é inserido.

Etapa 5. Para configurar o nome de usuário e a senha a serem inseridos nos pacotes PnP, insira o seguinte:

SG350X(config)#pnp device username [username] password [password]

Note: Neste exemplo, o nome de usuário é cisco e a senha é Cisco01234$.

Etapa 6. Para configurar o Intervalo de Reconexão em segundos antes de tentar reconectar a sessão após a conexão ser perdida, digite o seguinte:

SG350X(config)#pnp reconnect interval [seconds]

Note: Neste exemplo, a opção Usar padrão é escolhida, que tem o valor padrão de 30 segundos.

Passo 7. Para definir as configurações de tempo limite de descoberta, insira o seguinte:

SG350X(config)#pnp discovery timeout [seconds] [exponential factor] [timeout value]

As opções são:

- timeout seconds — o tempo de espera em segundos antes de tentar novamente a descoberta após uma falha na descoberta do servidor PnP. O valor padrão é de 60 segundos.

- fator exponencial — o valor que aciona a tentativa de descoberta exponencialmente multiplicando o valor de tempo limite anterior por um valor exponencial e aplicando o resultado como tempo limite (se o valor for menor que o valor de tempo limite máximo). Neste exemplo, o valor padrão 3 é usado.

- valor máximo de timeout — o valor máximo de timeout em discover. O valor deve ser maior que o valor de Tempo Limite de Descoberta.

Etapa 8. Para configurar o tempo limite do watchdog, insira o seguinte:

SG350X(config)#pnp watchdog timeout [seconds]

- segundos — o intervalo de tempo a aguardar uma resposta de um PnP ou servidor de arquivos durante uma sessão PnP ativa, como durante um processo de download de arquivos. Neste exemplo, 60 segundos são usados.

Etapa 9. Digite o comando exit para voltar ao modo EXEC com privilégios:

Etapa 10. (Opcional) Para exibir as configurações de PnP em seu switch, insira o seguinte:

CBS350X#show pnp

Etapa 11. (Opcional) No modo EXEC Privilegiado do switch, salve as configurações definidas no arquivo de configuração de inicialização inserindo o seguinte:

CBS350X#copy running-config startup-config

Etapa 12. (Opcional) Pressione Y para Yes (Sim) ou N para No (Não) no seu teclado depois que o arquivo Overwrite (configuração de inicialização) [startup-config].... é exibido.

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações de PnP no switch através da CLI.