Objetivo

Uma lista de controle de acesso (ACL) é uma lista de filtros de tráfego de rede e ações correlacionadas usadas para melhorar a segurança. Bloqueia ou permite que os usuários acessem recursos específicos. Uma ACL contém os hosts com permissão ou negação de acesso ao dispositivo de rede.

As ACLs podem ser aplicadas não apenas às interfaces de entrada, mas também às interfaces de saída. A finalidade da ACL de entrada (entrada) e saída (saída) é especificar os tipos de tráfego de rede que são permitidos de entrada ou saída do dispositivo na rede. Esse recurso permite que os administradores filtrem o tráfego na rede para a Internet ou para o firewall da organização.

Este artigo fornece instruções sobre como configurar e vincular a ACL de entrada ou saída no switch.

Dispositivos aplicáveis

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 2.2.0.66

Configurar ACL de entrada ou de saída

Importante: Verifique se você tem ACL e entrada de controle de acesso (ACE) configurados no switch. Para configurar a ACL baseada em IPv4 e a ACE, clique aqui para obter instruções. Para baseado em IPv6, clique aqui. Para configurar a ACL baseada em MAC e a ACE, clique aqui.

Configurar ACL de entrada em uma interface

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web e escolha Controle de acesso > Vinculação de ACL (Porta).

Note: Neste cenário, o switch SG350-28MP é usado.

Etapa 2. Marque a caixa de seleção ao lado da interface à qual deseja aplicar a ACL e clique em Editar.

Note: Neste exemplo, a ACL será aplicada à interface GE5.

Etapa 3. Para configurar a ACL de entrada em uma interface, marque a caixa de seleção ACL de entrada desejada.

Note: Neste exemplo, a ACL baseada em MAC é escolhida.

Note: Se você deseja vincular uma ACL baseada em IPv4 ou IPv6, clique para escolher de acordo.

Etapa 4. Escolha uma ACL na lista suspensa correspondente.

Note: Neste exemplo, a ACL1 baseada em MAC pré-configurada é escolhida.

Etapa 5. Clique no botão de opção Ação padrão.

As opções são:

- Negar qualquer - O switch descarta pacotes que não atendem aos critérios exigidos da ACL.

- Permitir qualquer — O switch encaminha pacotes que atendem aos critérios exigidos da ACL.

Etapa 6. Clique em Aplicar para salvar as alterações no arquivo de configuração atual e clique em Fechar.

Passo 7. A Tabela de Associação ACL deve exibir a ACL configurada na interface escolhida. Clique em Salvar para atualizar o arquivo de configuração de inicialização.

Configurar a ACL de saída em uma interface

Importante: Antes de prosseguir com as etapas, certifique-se de já ter criado uma ACL baseada em MAC e uma entrada de controle de acesso (ACE) no switch. Para obter instruções detalhadas, clique aqui.

Etapa 1. No utilitário baseado na Web, escolha Controle de acesso > Vinculação de ACL (Porta).

Note: Neste cenário, o switch SG350-28MP é usado.

Etapa 2. Marque a caixa de seleção ao lado da interface à qual deseja aplicar a ACL e clique em Editar.

Note: Neste exemplo, GE6 é escolhido.

Etapa 3. Para configurar a ACL de entrada em uma interface, marque a caixa de seleção ACL de saída desejada.

Note: Neste exemplo, a ACL baseada em MAC é escolhida.

Note: Se você deseja vincular uma ACL baseada em IPv4 ou IPv6, clique para escolher de acordo.

Etapa 4. Escolha uma ACL na lista suspensa ACL baseada em MAC.

Note: Neste exemplo, a ACL 2 baseada em MAC pré-configurada é escolhida.

Etapa 5. Clique no botão de opção Ação padrão.

As opções são:

- Negar qualquer - O switch descarta pacotes que não atendem aos critérios exigidos da ACL.

- Permitir qualquer — O switch encaminha pacotes que atendem aos critérios exigidos da ACL.

Etapa 6. Clique em Aplicar para salvar as alterações no arquivo de configuração atual e clique em Fechar.

Passo 7. A Tabela de Associação ACL deve exibir a ACL configurada na interface escolhida. Clique em Salvar para atualizar o arquivo de configuração de inicialização.

Note: Se desejar configurar as ACLs de saída e de entrada ao mesmo tempo, você pode fazer isso configurando as áreas ACL de entrada e ACL de saída.

Agora você deve ter configurado as ACLs de saída e entrada nas interfaces do switch.