Objetivo

Syslog é um método para coletar mensagens de dispositivos para um servidor que executa um recurso de registro de mensagens para processos de aplicativos e sistemas. Um serviço Syslog aceita mensagens e as armazena em arquivos ou as imprime de acordo com um arquivo de configuração simples. Essa forma de registro oferece armazenamento protegido de longo prazo para registros e é útil tanto na solução de problemas de rotina quanto no tratamento de incidentes.

Este artigo tem como objetivo mostrar como visualizar e entender mensagens pop-up de Syslog em um Switch gerenciado Sx350 Series.

Dispositivos aplicáveis

- Série SF350

- Série SG350

Versão de software

- 2.1.0.63

Exibir pop-up de informações do Syslog

Quando um novo Syslog é gravado no arquivo de log da memória de acesso aleatório (RAM), uma notificação ou um pop-up será exibido em 10 segundos no utilitário baseado na Web. As pop-ups de notificação para todas as mensagens de syslog criadas nos últimos 10 segundos serão exibidas no canto inferior direito da tela e desaparecerão automaticamente após 15 segundos.

O pop-up de notificação contém os seguintes elementos:

- Título da notificação - Indica que essa mensagem é uma notificação de Syslog e exibe o nível de gravidade do Syslog.

- O conteúdo ou corpo real do texto da notificação.

- Um link para a tela RAM no utilitário baseado na Web.

Note: Para ir manualmente para a tela RAM, faça login no utilitário baseado na Web e vá para Status e Statistics > View Log > RAM Memory.

Nesta página, você também pode ativar ou desativar as mensagens pop-up de Syslog.

- Um ícone que mostra uma representação gráfica do nível de gravidade do Syslog.

- Os níveis de gravidade informativa e de aviso serão mostrados com o ícone azul de gravidade informativa.

- O nível de gravidade do aviso será mostrado com o ícone de aviso amarelo.

- O syslog de nível de gravidade superior ao de aviso será exibido com o ícone de erro vermelho.

- Um botão para fechar o pop-up de notificação específica.