Objetivo

A oscilação de link é uma situação na qual uma interface física no switch continuamente aumenta e diminui, três ou mais vezes por segundo, durante pelo menos 10 segundos. A causa comum geralmente está relacionada a cabo defeituoso, não suportado ou não padrão ou SFP (Small Form-Fator Pluggable) ou a outros problemas de sincronização de links. A causa da oscilação do link pode ser intermitente ou permanente.

O mecanismo de prevenção de oscilação de link minimiza a interrupção da operação do switch e da rede em uma situação de oscilação de link. Ele estabiliza a topologia da rede definindo automaticamente as portas que experimentam eventos de flap de link excessivos para as portas de estado desabilitadas por erro. Esse mecanismo também fornece tempo para depurar e localizar a causa raiz da oscilação. Uma mensagem syslog ou interceptação SNMP (Simple Network Management Protocol) é enviada para alertar sobre a oscilação de link e o desligamento de porta. A interface ficará ativa novamente somente se especificamente ativada pelo administrador do sistema.

Este artigo fornece instruções sobre como habilitar o recurso de Prevenção de oscilação de link, configurar Tempo de recuperação de erro automático e reativar uma interface suspensa no Switch Sx250 ou Sx350 Series.

Dispositivos aplicáveis

- Série SF350

- Série SG350

- Série SF250

- Série SG250

Versão de software

- 2.1.0.63

Configurar a prevenção de oscilação de link

Habilitar prevenção de oscilação de link

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do seu switch.

Etapa 2. No menu suspenso Modo de exibição, escolha Avançado.

Etapa 3. Escolha Port Management > Port Settings.

Etapa 4. Marque a caixa de seleção Habilitar Prevenção de oscilação de link.

Note: Por padrão, o recurso Prevenção de oscilação de link está ativado.

Etapa 5. Clique em Aplicar para salvar as alterações no arquivo de configuração atual.

Etapa 6. Clique em Salvar para atualizar o arquivo de configuração de inicialização.

Agora, você deve ter ativado a Prevenção de oscilação de link em seu switch gerenciado Sx350 Series.

Configurar erro automáticoDesativar tempo de recuperação

Etapa 1. Para definir um tempo de recuperação para a interface suspensa, vá para Gerenciamento de portas > Configurações de recuperação de erros.

Etapa 2. (Opcional) Insira um valor em segundos no campo Intervalo de Recuperação Automática.

Etapa 3. Na área Automatic ErrDisable Recovery, marque a caixa de seleção Enable Link Flap Prevention.

Note: Por padrão, a Prevenção de oscilação de link está habilitada para a Recuperação automática de errosDesabilitar.

Etapa 4. Clique em Aplicar para salvar as alterações no arquivo de configuração atual.

Etapa 5. Clique em Salvar para atualizar o arquivo de configuração de inicialização.

Agora você deve ter configurado as configurações de Tempo de recuperação de erro automáticoDesabilitar no Switch gerenciado Sx350 Series.

Reativar uma interface suspensa

Etapa 1. Para verificar o status da interface errDisabled (Desabilitado) ou suspensa, vá para Port Management > Error Recovery Settings (Gerenciamento de portas > Configurações de recuperação de erros).

Note: Se uma interface for suspensa devido à Prevenção de oscilação de link, a Tabela de interface suspensa (errDisabled) mostrará as interfaces suspensas.

Etapa 2. Marque a caixa de seleção ao lado da interface que deseja reativar.

Etapa 3. Clique no botão Reativar para reativar uma interface suspensa.

Agora você deve ter reativado uma interface suspensa no Switch gerenciado Sx250 ou Sx350 Series.