Objetivo

As Configurações de tempo limite da sessão ociosa determinam o intervalo durante o qual as sessões de gerenciamento podem permanecer ociosas antes de expirarem. Por padrão, ela é definida para dez minutos. Quando o valor de tempo for atingido, você deverá fazer logon novamente para poder restabelecer a conexão para as seguintes sessões:

- Sessão HTTP

- Sessão HTTPS

- Sessão de Console

- Sessão Telnet

- Sessão SSH

Este artigo fornece instruções sobre como definir as configurações de timeout de sessão ociosa em seu switch através da CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando).

Se você não está familiarizado com a CLI e prefere usar a interface gráfica do usuário (GUI) para a configuração, clique aqui.

Dispositivos aplicáveis

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 2.3.5.63

Configuração do Tempo Limite da Sessão Ociosa

Etapa 1. Para acessar remotamente a CLI do seu switch, você precisa habilitar o Telnet ou o acesso SSH no switch.

Faça login na página do utilitário de configuração da Web.

No menu principal, escolha Security> TDP/UDP Services.

Ative o Serviço Telnet ou o Serviço SSH marcando a caixa apropriada e clique em Aplicar.

Etapa 2. Faça login no console do switch. O nome do usuário e a senha padrão são cisco. Se você configurou um novo nome do usuário ou senha, digite essas credenciais.

Note: Para saber como acessar uma CLI de switch SMB através de SSH ou Telnet, clique aqui.

Note: Os comandos podem variar de acordo com o modelo exato do switch. Neste exemplo, o switch SG350X é acessado por meio do Telnet.

Etapa 3. No modo EXEC com privilégios do switch, insira o modo de configuração global digitando o seguinte:

SG350X#configurar

Etapa 4. Para configurar o tempo limite da sessão HTTP, digite o seguinte:

SG350X(config)#ip http timeout-policy [idle-seconds] [apenas http | https apenas]

As opções são:

- idle-seconds - Especifica o número máximo de segundos em que uma conexão é mantida aberta se nenhum dado for recebido ou os dados de resposta não puderem ser enviados. O intervalo vai de 0 a 86400 segundos.

- http-only - (Opcional) O tempo limite é especificado somente para HTTP.

- https-only - (Opcional) O tempo limite é especificado somente para HTTPS.

Note: Se um navegador permanecer ocioso por mais do que o valor de tempo limite especificado, o switch fecha a sessão. O valor padrão é 10 minutos. Neste exemplo, 0 é digitado, o que significa que o logoff automático está desabilitado.

Etapa 5. Para configurar o intervalo de tempo ocioso da sessão durante o qual o sistema aguarda a entrada do usuário antes do logoff automático de uma linha específica, entre no modo Configuração de linha inserindo o seguinte:

SG350X(config)#line [console | telnet | ssh]

As opções são:

- Console - Entra no modo de linha de terminal.

- Telnet - Configura o dispositivo como um terminal virtual para acesso remoto (Telnet).

- SSH - Configura o dispositivo como um terminal virtual para acesso remoto seguro (SSH).

Note: Se a sessão de linha permanecer ociosa por mais do que o valor de tempo limite especificado, o switch fecha a sessão. O valor padrão é 10 minutos.

Note: Neste exemplo, o modo de linha de terminal é inserido.

Etapa 6. Para definir o intervalo de tempo ocioso da sessão durante o qual o sistema aguarda a entrada do usuário antes do logoff automático, insira o seguinte:

SG350X(config)#exec-timeout [minutos]

Note: Neste exemplo, são usados 30 minutos. O sistema será automaticamente desconectado assim que ficar ocioso por 30 minutos.

Passo 7. Digite o comando exit para voltar ao modo EXEC com privilégios:

SG350X(config)#exit

Etapa 8. Repita as etapas 4 a 6 para configurar outras linhas e, em seguida, insira o comando end para voltar ao modo EXEC Privilegiado:

SG350X(config)#end

Etapa 9. (Opcional) Para exibir as configurações de ociosidade HTTP ou HTTPS em seu switch, insira o seguinte:

SG350X#show ip [http | https]

Etapa 10. (Opcional) Para exibir as configurações de linha ociosa no switch, insira o seguinte:

SG350X#show line [console | telnet | ssh]

As opções são:

- Console - (Opcional) Exibe a configuração do console.

- Telnet - (Opcional) Exibe a configuração do Telnet.

- SSH - (Opcional) Exibe a configuração do SSH.

Etapa 11. (Opcional) No modo EXEC Privilegiado do switch, salve as configurações definidas no arquivo de configuração de inicialização inserindo o seguinte:

SG350X#copy running-config startup-config

Etapa 12. (Opcional) Pressione Y para Yes (Sim) ou N para No (Não) no seu teclado depois que o arquivo Overwrite (configuração de inicialização) [startup-config]...é exibido.

Agora você deve ter configurado as configurações de Tempo Limite de Sessão Ociosa no switch através da CLI.