Objetivo

A Detecção de Loopback (LBD) é um recurso que protege contra loops enviando pacotes de protocolo de loop quando a proteção de loop está habilitada. Quando o switch transmite um pacote de protocolo de loop e a porta recebe o mesmo pacote, ele desliga a porta que recebeu o pacote. Embora semelhante ao Spanning Tree Protocol (STP), o LBD não depende do STP. A porta que recebeu o loop é colocada no estado Desligar. Uma armadilha é enviada e o evento registrado.

Dispositivos aplicáveis

- Sx250 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 2.3.5.63

Habilitar detecção de loopback no switch

Etapa 1. Escolha se deseja gerenciar o switch ou gerenciar a rede.

Note: Neste exemplo, o Gerenciamento de Switches é escolhido.

Etapa 2. Digite suas credenciais e clique em Login.

Etapa 3. Clique na lista suspensa Modo de exibição e escolha Avançado.

Etapa 4. Escolha Port Management > Loopback Detection Settings.

Etapa 5. Marque a caixa de seleção Habilitar detecção de loopback.

Etapa 6. Insira o valor do Intervalo de detecção.

Note: O intervalo válido é de 10 a 60. O valor padrão é 30. Neste exemplo, 25 é inserido.

Passo 7. Clique em Apply.

Etapa 8. (Opcional) Clique em Salvar para salvar a configuração permanentemente.

Habilitar detecção de loopback na porta

Etapa 1. Na Tabela de configuração de porta de detecção de loopback, clique no botão de opção que corresponde à porta que precisa ser configurada.

Note: Neste exemplo, XG3 é escolhido.

Etapa 2. Clique em Editar.

Etapa 3. Marque a caixa de seleção Habilitar o estado de detecção de loopback.

Etapa 4. Clique em Apply.

Etapa 5. Clique em Salvar para salvar a configuração permanentemente.

Etapa 6. Verifique se o estado Administrativo de Detecção de Loopback está ativado.

Passo 7. (Opcional) Repita as etapas para cada porta que precisa ter o LBD ativado.

Agora, você deve ter habilitado com êxito a detecção de loopback em seu switch.