Objetivo

O Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Media Endpoint Discovery (MED) fornece recursos adicionais para suportar dispositivos de endpoint de mídia, como permitir o anúncio de políticas de rede para aplicativos como voz ou vídeo, descoberta de localização de dispositivos e informações de solução de problemas. O LLDP e o Cisco Discovery Protocol (CDP) são ambos protocolos semelhantes, e a diferença é que o LLDP facilita a interoperabilidade do fornecedor e o CDP é proprietário da Cisco. O LLDP pode ser usado em cenários em que o usuário precisa trabalhar entre dispositivos que não são proprietários da Cisco e dispositivos que são proprietários da Cisco.

O protocolo LLDP é útil para administradores de rede para fins de solução de problemas. O switch fornece todas as informações sobre o status atual de LLDP das portas. O administrador de rede pode usar essas informações para corrigir problemas de conectividade na rede.

Note: Para saber como configurar propriedades LLDP em um switch, clique aqui para obter instruções.

A página Informações de vizinhos LLDP contém informações que foram recebidas de dispositivos vizinhos. Após o tempo limite com base no valor recebido do TLV (Time To Live, tempo de vida do vizinho) durante o qual nenhuma PDU (Unidade de distribuição de energia) LLDP foi recebida de um vizinho, as informações são excluídas.

Este artigo fornece instruções sobre como gerenciar a tabela de informações de vizinhos LLDP em um switch.

Dispositivos aplicáveis

- Sx250 Series

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 1.4.7.05 — Sx300, Sx500

- 2.2.5.68 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Gerenciar as informações de vizinhos do LLDP

Gerenciar as informações de vizinhos do LLDP

Etapa 1. Acesse o utilitário baseado na Web do switch e escolha Administration > Discover - LLDP > LLDP Neighbor Information.

Note: As opções de menu disponíveis podem variar dependendo do modelo do dispositivo. Neste exemplo, o SG350X-48MP é usado.

Etapa 2. (Opcional) Marque a caixa de seleção Filtro para filtrar as portas locais que você deseja que sejam mostradas na Tabela de Vizinhos LLDP.

Etapa 3. (Opcional) Escolha uma interface na lista suspensa Porta local.

Note: Neste exemplo, a porta XG1 da unidade 1 é escolhida.

Etapa 4. (Opcional) Clique em Ir.

Etapa 5. (Opcional) Clique em Limpar filtro para limpar as configurações do filtro.

Etapa 6. (Opcional) Clique em Atualizar para atualizar a Tabela de Vizinhos LLDP.

Passo 7. (Opcional) Clique no botão Tabela de Status da Porta LLDP para exibir a tabela Status da Porta LLDP. Para saber mais sobre este recurso, clique aqui para obter instruções.

Agora você deve ter gerenciado a tabela Informações de vizinhos LLDP.

Excluir informações de vizinhos LLDP

Etapa 1. Marque a caixa de seleção ao lado da porta que deseja excluir.

Note: Neste exemplo, a porta XG1 da unidade 1 é escolhida.

Etapa 2. (Opcional) Clique em Excluir para excluir a porta escolhida da Tabela de Vizinhos LLDP.

Etapa 3. (Opcional) Clique em Salvar para salvar as configurações no arquivo de configuração de inicialização.

Agora, você deve ter excluído a porta da Tabela de Vizinhos LLDP.

Exibir informações de vizinhos LLDP

Etapa 1. Marque a caixa de seleção ao lado da porta que deseja visualizar.

Note: Neste exemplo, a porta XG1 da unidade 1 é escolhida.

Etapa 2. Clique em Details para exibir as informações do vizinho LLDP.

Porta Detalhes

As seguintes informações serão exibidas:

- Local Port (Porta local) — Port number (Número da porta).

- MSAP Entry — número de entrada Device Media Service Access Point (MSAP).

Básico Detalhes

As seguintes informações serão exibidas:

- Subtipo de ID do chassi — Tipo de ID do chassi. (Por exemplo, o endereço MAC.)

- ID do chassi — Identificador do chassi do dispositivo vizinho da LAN (Local Area Network) 802. Quando o subtipo de ID do chassi é um endereço de Controle de Acesso ao Meio (MAC - Media Access Control), o endereço MAC do dispositivo é exibido.

- Subtipo de ID da porta — Tipo do identificador de porta mostrado.

- ID da porta — Identificador da porta.

- Descrição da porta — Informações sobre a porta, incluindo fabricante, nome do produto e versão de hardware ou software.

- Nome do sistema — Nome do dispositivo.

- Descrição do sistema — Descrição do dispositivo (em formato alfanumérico). Isso inclui o nome do sistema e as versões do hardware, do sistema operacional e do software de rede suportados pelo dispositivo. O valor é igual ao objeto sysDescr.

- Recursos do sistema suportados — Funções principais do dispositivo. Os recursos são indicados por dois octetos. Os bits 0 a 7 indicam Outro dispositivo de cabo, Repetidor, Bridge, Ponto de Acesso (AP) de LAN Sem Fio (WLAN), Roteador, Telefone, Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS) e estação, respectivamente. Os bits 8 a 15 são reservados.

- Capacidades do sistema ativadas — função ou funções principais habilitadas do dispositivo.

Endereço de gerenciamento

As seguintes informações serão exibidas:

- Subtipo de endereço — Tipo de endereço IP de gerenciamento listado no campo Endereço de gerenciamento (por exemplo, IPv4).

- Endereço — endereço retornado mais apropriado para uso de gerenciamento.

- Subtipo de interface — Método de numeração usado para definir o número da interface.

- Número da interface — Interface específica associada a esse endereço de gerenciamento.

Detalhes MAC/PHY

As seguintes informações serão exibidas:

- Autonegociação Suportada — Status de suporte à autonegociação da velocidade da porta. Os valores possíveis são Verdadeiro e Falso.

- Autonegociação Habilitada — Status ativo da autonegociação da velocidade da porta. Os valores possíveis são Verdadeiro e Falso.

- Capacidades de Autonegociação Anunciadas — Capacidade de autonegociação da velocidade da porta; por exemplo, modo half duplex 1000BASE-T, modo full duplex 100BASE-TX.

- Tipo MAU operacional — Tipo de unidade de anexo médio (MAU). A MAU executa funções da camada física, incluindo conversão de dados digitais a partir da detecção de colisão das interfaces Ethernet e injeção de bits na rede; por exemplo, modo 100BASE-TX full duplex.

802.3 Alimentação via MDI

As seguintes informações serão exibidas:

- Classe de porta de suporte de energia MDI — Classe de porta de suporte de energia anunciada.

- PSE MDI Power Support — Indica se a energia do Indicador de demanda máxima (MDI) é suportada na porta.

- PSE MDI Power State — Indica se a energia MDI está habilitada na porta.

- PSE Power Pair Control Ability — Indica se o controle do par de energia é suportado na porta.

- Par de energia PSE — Tipo de controle de par de energia suportado na porta.

- Classe de potência PSE — Classe de potência anunciada da porta.

- Tipo de energia — Tipo de dispositivo pod conectado à porta.

- Fonte de alimentação — Fonte de alimentação da porta.

- Prioridade de energia — Prioridade de energia da porta.

- PD Valor da potência solicitada — quantidade de energia solicitada pelo dispositivo pod.

- PSE Valor da potência atribuído — Quantidade de potência atribuída pelo equipamento de fonte de energia (PSE) ao distribuidor de energia (PD).

Alimentação de 4 fios via MDI

Note: Essa área só está disponível nos switches Sx250, Sx350, SG350X e Sx550X Series.

As seguintes informações serão exibidas:

- PoE de 4 pares suportado — Indica o suporte ao sistema e à porta, permitindo o fio de 4 pares. Isso se aplica somente a portas específicas que têm essa capacidade de hardware.

- Detecção/classificação de pares sobressalentes necessária — Indica que o fio de 4 pares é necessário.

- PD Spare Pair Desired State — Indica um dispositivo pod solicitando a habilitação da capacidade de 4 pares.

- PD Spare Pair Operational State — Indica se o recurso de 4 pares está habilitado ou desabilitado.

802.3 Detalhes

As seguintes informações serão exibidas:

- 802.3 Tamanho máximo do quadro — Tamanho máximo do quadro anunciado que é suportado na porta.

802.3 Agregação de links

As seguintes informações serão exibidas:

- Recurso de agregação — Indica se a porta pode ser agregada.

- Status da agregação — Indica se a porta está agregada no momento.

- ID da porta de agregação — ID da porta agregada anunciada.

802.3 Eficiência energética Ethernet (EEE)

As seguintes informações serão exibidas:

- Remote Tx — Indica o tempo (em microssegundos) que o parceiro de link de transmissão espera antes de começar a transmitir dados após sair do modo Low Power Idle (LPI).

- Remote Rx — Indica o tempo (em microssegundos) que o parceiro de link receptor solicita que o parceiro de link transmissor aguarde antes da transmissão dos dados após o modo LPI.

- Eco Tx Local — Indica a reflexão do parceiro de link local do valor Tx do parceiro de link remoto.

- Rx Echo local — Indica a reflexão do parceiro de link local do valor Rx do parceiro de link remoto.

Detalhes MED

As seguintes informações serão exibidas:

- Recursos suportados — Recursos MED suportados na porta.

- Recursos atuais — capacidades MED habilitadas na porta.

- Classe de dispositivo — classe de dispositivo de endpoint LLDP-MED. As possíveis classes de dispositivos são:

- Endpoint Classe 1 — classe de endpoint genérica, oferecendo serviços básicos de LLDP.

- Endpoint Classe 2 — classe de endpoint de mídia, que oferece recursos de transmissão de mídia, bem como todos os recursos Classe 1.

- Endpoint Classe 3 — classe de dispositivos de comunicação, oferecendo todos os recursos de Classe 1 e Classe 2, além de localização, 911, suporte a dispositivos de Camada 2 e recursos de gerenciamento de informações de dispositivos.

- Tipo de dispositivo PoE — tipo de PoE (Port Power over Ethernet); por exemplo, PD ou PSE.

- Fonte de alimentação PoE — Fonte de alimentação da porta.

- PoE Power Priority (Prioridade de alimentação PoE) — Prioridade de alimentação da porta.

- Valor de potência PoE — valor de potência da porta.

- Revisão de hardware — versão de hardware.

- Revisão do firmware — Versão do firmware.

- Software Revision — Versão do software.

- Número de série — Número de série do dispositivo.

- Nome do fabricante — Nome do fabricante do dispositivo.

- Nome do modelo — Nome do modelo do dispositivo.

- ID do ativo — ID do ativo.

VLAN 802.1 e protocolo

As seguintes informações serão exibidas:

- PVID — ID da rede local virtual (VLAN) da porta anunciada.

PPVIDs

As seguintes informações serão exibidas:

- VID — ID da VLAN do protocolo.

- Suportado — IDs de VLAN de protocolo e porta suportadas.

- Habilitado — IDs de VLAN de protocolo e porta habilitados.

IDs de VLAN

As seguintes informações serão exibidas:

- VID — ID da VLAN da porta e do protocolo.

- Nome da VLAN — Nomes de VLAN anunciados.

IDs de protocolo

As seguintes informações serão exibidas:

- ID do protocolo — IDs do protocolo anunciadas.

Informações de localização

As seguintes informações serão exibidas:

- Cívico — Endereço cívico ou de rua.

- Coordenadas — coordenadas do mapa do local — latitude, longitude e altitude.

- ECS ELIN — O número de identificação do local de emergência (ELIN) do dispositivo.

- Desconhecido — Informações de local desconhecidas.

Políticas de rede

As seguintes informações serão exibidas:

- Tipo de aplicativo — Tipo de aplicativo de política de rede (por exemplo, Voz).

- ID da VLAN — ID da VLAN para a qual a política de rede está definida.

- Tipo de VLAN — Tipo de VLAN, Marcado ou Não Marcado, para o qual a política de rede está definida.

- Prioridade do usuário — Prioridade do usuário da política de rede.

- DSCP — Ponto de código de serviços diferenciados (DSCP) da política de rede.

Etapa 3. (Opcional) Clique no botão Tabela de Vizinhos para voltar à página Informações de Vizinhos LLDP.

Agora você deve ter visto as informações do vizinho de uma porta em seu switch.