Table Of Contents

Introdução

Recursos do produto

Visualizações do produto

Conteúdo do Pacote

Requisitos mínimos

Configurações padrão

Detalhes técnicos

Introdução

O Cisco Small Business 220 Series oferece uma combinação de desempenho e confiabilidade de produto poderosos. Essa série oferece níveis mais altos de segurança, gerenciamento e escalabilidade que você pode obter de um switch gerenciado, mas, ao mesmo tempo, oferece o preço acessível de um switch inteligente, permitindo que você aproveite o melhor de ambas as experiências.

Recursos do produto

- Nível mais alto de segurança e inteligência usando Listas de Controle de Acesso (ACLs) e Qualidade de Serviço (QoS)

- Gerenciamento simples e flexível com o uso de várias opções além da interface intuitiva baseada na Web e do utilitário Cisco FindIT, como a Interface de Linha de Comando (CLI - Command Line Interface) da Cisco, o Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol) e a integração com o Sistema de Gerenciamento de LAN (LMS - LAN Management System) Cisco Prime™.

- O Power Over Ethernet Plus permite que os dados e a energia sejam executados em um único cabo de rede

- Alto desempenho e confiabilidade, acelerando as transferências de arquivos e fornecendo a flexibilidade para gerenciar e priorizar o tráfego de largura de banda alta

- Eficiência energética ideal com o uso de Ethernet com eficiência energética (IEEE 802.3az) e suporte a detecção de energia

- Segurança de rede aprimorada com ACLs avançadas, segurança de porta, VLANs de convidado, BPDU guard, DOS e muito mais

- Fácil configuração e gerenciamento com o uso de CDP, LLDP e FindIT Network Management

- Recursos avançados de gerenciamento de rede por meio de suporte a CLI, imagem dupla, configuração dupla e IPv6

- Portas de uplink Gigabit adicionais

- Suporte a telefonia IP

- Tranquilidade e proteção do investimento

- Garantia de hardware vitalícia limitada da Cisco

- Suporte a serviços adicionais

Visualizações do produto

Visão Superior

O texto e o logotipo da Cisco podem ser vistos na parte superior do dispositivo.

Visão frontal

No painel frontal do dispositivo, todas as portas podem ser vistas com seus LEDs indicadores. O número de portas e a disponibilidade dos LEDs indicadores variam de acordo com o modelo exato do switch. O LED do sistema e o botão Reset (Redefinir) também podem ser vistos no painel frontal.

Visão Posterior

As portas de energia e console estão localizadas na parte traseira do dispositivo. A porta de console conecta o switch à porta serial do computador usando o cabo de console fornecido.

Conteúdo do Pacote

Observação: a aparência real dos itens abaixo pode variar dependendo do modelo exato do dispositivo.

Switch Smart Plus Sx220 Series

Cabo de alimentação

CD do produto

Cabo de console

Guia de início rápido

Requisitos mínimos

- Um switch ou roteador com suporte a PoE, injetor PoE ou adaptador de alimentação CA

- Navegador da Web habilitado para Java para a configuração baseada na Web, como Mozilla Firefox 20 ou posterior; Google Chrome 23 ou posterior; Safari 5.1 ou posterior

Configurações padrão

Parâmetro

Valor padrão

Nome de usuário

cisco

Senha

cisco

Endereço IP da LAN

Endereço DHCP atribuído pelo servidor

IP da LAN padrão

192.168.1.254

Detalhes técnicos

Botão Redefinir

O botão Reset (Redefinir) é usado para reinicializar ou redefinir o switch com um pino ou clipe de papel.

LED do sistema

Esse LED indica o status do dispositivo, dependendo do estado em que ele se encontra.

VERDE

- Constante — As luzes acendem e permanecem estáveis quando o switch é ligado.

- Piscando — Inicializando, realizando autotestes e/ou adquirindo um endereço IP.

ÂMBAR

- Piscando — Detecção de uma falha de hardware, uma falha de firmware e/ou um erro de arquivo de configuração.

Portas RJ45

As portas RJ45 ou portas Ethernet são as portas onde você conecta seus dispositivos de rede, como computadores, impressoras, telefones VoIP, pontos de acesso e outros dispositivos. Para os modelos SF220 Series, essas portas fornecem velocidade de 10 a 100 Mbps. Para os modelos da série SG220, essas portas fornecem velocidade de 10 a 1000 Mbps.

Nota: A disponibilidade dos LEDs nas portas RJ45 descritas abaixo depende do modelo exato do seu switch.

- LED LINK/ACT — (Verde) Localizado à esquerda da porta. A luz fica estável quando um link entre a porta correspondente e outro dispositivo é detectado. A luz pisca quando a porta está transmitindo tráfego.

- LED PoE (se houver) — (âmbar) Localizado à direita da porta. A luz fica estável quando a energia está sendo fornecida a um dispositivo conectado à porta correspondente.

- LED de 100M (se houver) — (verde) Localizado à direita da porta. A luz fica estável quando outro dispositivo está conectado à porta, é ligado e um link de 100 Mbps é estabelecido entre os dispositivos. A luz se apaga quando a velocidade da conexão está abaixo de 100 Mbps ou nada está conectado à porta.

- LED GIGABIT (se presente) — (Verde) Localizado à direita da porta. A luz fica estável quando outro dispositivo está conectado à porta, é ligado e um link de 1000 Mbps é estabelecido entre os dispositivos. . A luz se apaga quando a velocidade da conexão está abaixo de 1000 Mbps ou nada está conectado à porta.

Portas SFP

- As portas SFP (Small Form-Pluggable) são pontos de conexão para módulos, de modo que o switch possa se conectar a outros switches. Essas portas também são comumente conhecidas ou conhecidas como portas mini Gigabit Interface Converter (miniGBIC).

- As portas SFP são compatíveis com os módulos Cisco MFEBX1, MFEFX1, MFELX1, MGBLH1, MGBLX1, MGBSX1, MGEBX1 e MGBT1.

- A porta SFP é compartilhada com uma outra porta RJ-45, chamada de porta combo. Quando a porta SFP está ativa, a porta RJ-45 adjacente está desativada.

- Os LEDs das portas RJ-45 correspondentes piscam em verde para responder ao tráfego de porta SFP.

Nota: Para saber mais sobre as especificações de produto e hardware dos Cisco 220 Series Smart Plus Switches, clique aqui.

Conteúdo relacionado

Configuração de autenticação de host e sessão em switches 200, 220 e 300 Series

Configurar a autenticação de porta 802.1X nos switches inteligentes Cisco Sx220 Series

Configurar PoE com base em tempo no switch inteligente Cisco 220 Series

Configure o gerenciamento de porta baseado em tempo no Switch inteligente 220 Series

Ative a detecção de loopback no switch inteligente Cisco 220 Series