Objetivo

Os switches Cisco Small Business 220 Series Smart Plus possuem uma combinação de desempenho e confiabilidade de produto poderosos. Essa série oferece níveis mais altos de segurança, gerenciamento e escalabilidade, permitindo que você obtenha o máximo de desempenho, mas a um custo menor.

O objetivo deste documento é mostrar as especificações de produto e hardware dos switches Cisco 220 Series Smart Plus. Para saber mais sobre os recursos e outros detalhes dos switches Cisco 220 Series Smart Plus, clique aqui.

Especificações do produto

Desempenho

Recurso

Descrição

Capacidade de switching

Nome do modelo

Taxa de encaminhamento em milhões de pacotes por segundo (mpps; pacotes de 64 bytes)

Capacidade de switching em gigabits por segundo

SF220-24

6.55

8.8

SF220-24P

6.55

8.8

SF220-48

10.12

13.6

SF220-48P

10.12

13.6

SG220-26

38.69

52

SG220-26P

38.69

52

SG220-50

74.40

100

SG220-50P

74.40

100

Comutação de Camada 2

Recurso

Descrição

Tabela de Controle de Acesso ao Meio (MAC - Media Access Control)

Até 8.192 endereços MAC

STP (Spanning Tree Protocol)

Suporte a Spanning Tree 802.1d padrão, ativado por padrão

Convergência rápida usando 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Várias instâncias do protocolo Spanning Tree (MSTP) usando 802.1s

Há suporte para 16 instâncias

Agrupamento de portas

Suporte para LACP (Link Aggregation Control Protocol) IEEE 802.3ad:

Até 8 grupos

Até 8 portas por grupo com 16 portas candidatas para cada agregação de link (dinâmica) 802.3ad

Balanceamento de carga com base no endereço MAC origem e destino ou no MAC/IP origem e destino

Rede local virtual (VLAN)

Suporte para até 256 VLANs simultaneamente

VLANs baseadas em portas e em marcas 802.1Q

VLAN de gerenciamento

VLAN de convidado

VLAN de voz automática

O tráfego de voz é atribuído automaticamente a uma VLAN específica de voz e tratado com níveis apropriados de Qualidade de Serviço (QoS)

VLAN QinQ

As VLANs cruzam de forma transparente uma rede do provedor de serviços enquanto isolam o tráfego entre os clientes

Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) e Generic Attribute Registration Protocol (GARP)

Protocolos para propagação e configuração automáticas de VLANs em um domínio interligado

Bloqueio de Chefe de Linha (HOL)

prevenção de bloqueio de HOL

Quadro jumbo

Suporte a quadros de até 9.216

Security

Recurso

Descrição

Listas de controle de acesso (ACLs)

Limite de queda ou taxa com base no endereço MAC, ID da VLAN ou IP origem e destino, protocolo, porta, precedência DSCP/IP, portas origem e destino TCP/UDP, prioridade 802.1p, tipo Ethernet, pacotes ICMP (Internet Control Message Protocol), pacotes IGMP (Internet Group Management Protocol), flag TCP

Suporta até 512 regras

Segurança da porta

Cria a capacidade de bloquear endereços MAC de origem nas portas; limita o número de endereços MAC aprendidos

IEEE 802.1X (função de autenticador)

802.1X: autenticação RADIUS; VLAN de convidado; modo de host múltiplo

Serviço de Usuário de Discagem de Autenticação Remota

(RADIUS), Sistema de Controle de Acesso do Controlador de Acesso do Terminal (TACACS+)

Suporta autenticação RADIUS e TACACS; o switch funciona como um cliente

Filtragem de endereços MAC

Supported

Controle de Tempestade

Difusão, multicast e unicast desconhecido

Proteção contra Negação de Serviço (DoS)

Prevenção contra ataques de DoS

Proteção de unidade de dados de protocolo de ponte (BPDU - Bridge Protocol Data Unit) STP

Esse mecanismo de segurança protege a rede contra configurações inválidas. Uma porta ativada para BPDU Guard será desativada se uma mensagem de BPDU for recebida nessa porta.

Protocolo Shell Seguro (SSH)

O SSH é um substituto seguro para o tráfego Telnet. A SCP também usa SSH. SSH v1 e v2 são suportados

SSL (Secure Sockets Layer - Camada de Soquetes Segura)

Suporte SSL: criptografa todo o tráfego do protocolo de transferência de hipertexto seguro (HTTPS), permitindo acesso altamente seguro à GUI de gerenciamento baseada em navegador no switch

qos

Recurso

Descrição

Níveis de prioridade

8 filas de hardware por porta

Programação

Prioridade rígida e atribuição de fila de rodízio ponderado (WRR - Weighted Round-Robin) com base em DSCP e classe de serviço (802.1p/CoS)

Classe de serviço

Baseado em porta; baseado em prioridade de VLAN 802.1p; precedência IP IPv4/v6, Tipo de Serviço (ToS) e baseado em DSCP; Serviços Diferenciados (DiffServ); classificação e remarcação ACLs, QoS confiável

Limitação de taxas

Vigilante de ingresso; modelagem de saída e controle de taxa; por VLAN, por porta e com base em fluxo

Evitando congestionamento

Um algoritmo de prevenção de congestionamento TCP é necessário para reduzir e evitar a sincronização de perda TCP global

Multicast

Recurso

Descrição

Rastreamento de IGMP versões 1, 2 e 3

O IGMP limita o tráfego de multicast que consome muita largura de banda para somente os solicitantes; suporta 256 grupos de multicast

Consultor IGMP

O consultante IGMP é usado para suportar um domínio multicast de Camada 2 de switches de rastreamento na ausência de um roteador multicast

Padrões

Recurso

Descrição

Padrões

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad LACP, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP e GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1p 1w RSTP, IEEE 802.1s Multiple STP, Autenticação de Acesso à Porta IEEE 802.1X, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 8 58, RFC 894, RFC 919, RFC 922, RFC 920, RFC 950, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1350, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1624, RFC 1700, RFC 2030, RFC 2616, RFC 2131, RFC 2132, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 2576, RFC 4330, RFC 1213, RFC 1215, RFC 128 6, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1573, RFC 1643, RFC 1757, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2 737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1215, RFC 3416

IPv6

Recurso

Descrição

IPv6

Modo de host IPv6

IPv6 sobre Ethernet

Pilha dupla de IPv6/IPv4

Descoberta de vizinhos e roteadores (ND) IPv6

Configuração automática do endereço IPv6 stateless

Descoberta de MTU (unidade máxima de transmissão) de caminho

Detecção de endereço duplicado (DAD)

ICMP versão 6

ACL IPv6

Pacotes IPv6 de queda ou limite de taxa no hardware

QoS Pv6

Priorizar pacotes IPv6 no hardware

Rastreamento de descoberta de ouvinte multicast (MLD v1/2)

Entregar pacotes multicast IPv6 somente aos receptores necessários

Aplicativos IPv6

Web/SSL, servidor Telnet/SSH, cliente DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), configuração automática DHCP, Cisco Discovery Protocol (CDP), Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

Solicitação de comentários (RFCs) IPv6 suportada

RFC 4443 (que torna obsoleto o RFC2463) - ICMP versão 6

RFC 4291 (que torna obsoleta a RFC 3513) - arquitetura de endereço IPv6

RFC 4291 - Arquitetura de endereçamento IPv6

RFC 2460 - Especificação IPv6

RFC 4861 (que torna obsoleto o RFC 2461) - Descoberta de vizinhos para IPv6

RFC 4862 (que torna obsoleto o RFC 2462) - configuração automática de endereço stateless IPv6

RFC 1981 - Descoberta de MTU de caminho

RFC 4007 - Arquitetura de endereço com escopo IPv6

RFC 3484 - Mecanismo de seleção de endereço padrão

Gerenciamento

Recurso

Descrição

Interface de usuário da Web

Utilitário de configuração de switch integrado para facilitar a configuração de dispositivos com base em navegador (HTTP/HTTPS). Suporta configuração, painel de controle do sistema, manutenção do sistema e monitoramento

Arquivos de configuração editáveis em texto

Os arquivos de configuração podem ser editados com um editor de texto e baixados em outro switch, facilitando a implantação em massa

Interface da linha de comando (CLI)

CLI com script; uma CLI completa é suportada. Os níveis de privilégio de usuário 1 e 15 são suportados para a CLI

Serviços em nuvem

Suporte à ferramenta de rede FindIT da Cisco para pequenas empresas

Simple Network Management Protocol

SNMP versões 1, 2c e 3 com suporte para interceptações e SNMP versão 3 modelo de segurança baseado no usuário (USM)

Base de Informações de Gerenciamento (MIBs - Management Information Base) padrão

MIB-II (RFC1213)

IF-MIB (RFC2863)

Bridge-MIB (RFC4188)

Bridge-MIB-Extension (RFC2674)

RMON (RFC2819)

MIB equivalente (RFC3635)

MIB de cliente Radius (RFC2618)

MIB de entidade (RFC2737)

POWER-ETHERNET-MIB (RFC3621)

MIB de Syslog (RFC3164)

MIB de interceptações genéricas (RFC1215)

SNMP-COMMUNITY-MIB

SNMP-MIB

LLDP-MIB

LLDP-EXT-MED-MIB

IEEE8023-LAG-MIB

CISCO-PORT-SECURITY-MIB

CISCO-ENVMON-MIB

CISCO-CDP-MIB

Monitoramento remoto (RMON)

O agente de software RMON incorporado suporta 4 grupos RMON (histórico, estatísticas, alarmes e eventos) para gerenciamento de tráfego avançado, monitoração e análise

Pilha dupla de IPv4 e IPv6

Coexistência de ambas as pilhas de protocolo para facilitar a migração

Espelhamento de portas

O tráfego em uma porta ou VLAN pode ser espelhado para outra porta para análise com um analisador de rede ou sonda RMON. Até 8 portas de origem podem ser espelhadas em uma porta de destino. Quatro sessões são suportadas.

Upgrade de firmware

- Atualização do navegador da Web (HTTP/HTTPS) e Protocolo de Transferência de Arquivos Trivial (TFTP)

- Imagens duplas para atualizações de firmware resilientes

DHCP (Opção 12, 66, 67, 82, 129 e 150)

As opções de DHCP facilitam um controle mais rígido a partir de um ponto central (servidor DHCP) para obter endereço IP, configuração automática (com download do arquivo de configuração), retransmissão de DHCP e nome do host

Sincronização de horário

SNTP (Simple Network Time Protocol, protocolo simples de horário de rede)

Banner de login

Vários banners configuráveis para Web e CLI

Outro gerenciamento

HTTP/HTTPS; atualização de TFTP; cliente DHCP; BOOTP; diagnóstico de cabo; ping; traceroute; syslog

Descoberta

Recurso

Descrição

Bonjour

O switch se anuncia usando o protocolo Bonjour

Protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) (802.1ab) com extensões LLDP-MED

O LLDP permite que o switch anuncie sua identificação, configuração e recursos aos dispositivos vizinhos que armazenam os dados em uma MIB. O LLDP-MED é um aprimoramento do LLDP que adiciona as extensões necessárias para telefones IP.

Protocolo Cisco Discovery

O switch anuncia a si mesmo usando o Cisco Discovery Protocol. Exibir informações breves para dispositivos de rede, telefones IP e pontos de acesso sem fio da Cisco conectados

Eficiência energética

Recurso

Descrição

Conformidade EEE (802.3az)

Suporta Ethernet com eficiência de energia 802.3az em todas as portas; reduz substancialmente o consumo de energia quando a largura de banda do link não está em utilização total

Detecção de energia

Desliga automaticamente as portas Gigabit Ethernet e 10/100 RJ-45 ao detectar um link inativo

O modo ativo é retomado sem perda de nenhum pacote quando o switch detecta o link ativo

Alimentação pela Ethernet

Recurso

Descrição

802.3af PoE ou 802.3at PoE+ fornecido através de qualquer uma das portas RJ-45 dentro dos orçamentos de energia listados

Os switches oferecem suporte a PoE 802.3af, 802.3at e pré-padrão da Cisco (legado) na porta 1 para porta 4 com potência máxima de 30 W por porta; os switches oferecem suporte a PoE 802.3af e pré-padrão da Cisco (legado) em outras portas RJ-45 com potência máxima de 15,4 W por porta.

Isso se aplica a todos os modelos habilitados para PoE; o número máximo de portas que fornecem energia PoE simultaneamente é determinado pelo orçamento total de PoE para o switch e pelo requisito de energia real dos dispositivos PD.

A potência total disponível para PoE por switch é a seguinte:

Nome do modelo

Energia dedicada ao PoE

Número de portas que suportam PoE

SF220-24P

180 W

24

SF220-48P

375 W

48

SF220-26P

180 W

24

SF220-50P

375 W

48

PoE pré-padrão

Suporte a PoE pré-padrão da Cisco

Gerenciamento de energia PoE inteligente

Suporte à negociação de energia granular com comunicação CDP/LLDP com dispositivos alimentados (PD) após classificação IEEE

Especificações de hardware

Recurso

Descrição

Botões

Botão Redefinir

Tipo de cabeamento

Par trançado não blindado (UTP) Categoria 5 ou melhor para 10BASE-T/100BASE-TX; UTP Categoria 5

Ethernet ou melhor para 1000BASE-T

LEDs

Sistema, Link/Agir, Velocidade

Flash

32 MB

Memória da CPU

128 MB

Portas

Modelo

Total de portas do sistema

Portas RJ-45

Portas de uplink

SF220-24

24 Fast Ethernet mais 2 Gigabit Ethernet

24 Fast Ethernet

Combinação de 2 Gigabit Ethernet

SF220-24P

24 Fast Ethernet mais 2 Gigabit Ethernet

24 Fast Ethernet

Combinação de 2 Gigabit Ethernet

SF220-48

48 Fast Ethernet mais 2 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

Combinação de 2 Gigabit Ethernet

SF220-48P

48 Fast Ethernet mais 2 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

Combinação de 2 Gigabit Ethernet

SG220-26

26 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

Combinação de 2 Gigabit Ethernet

SG220-26P

26 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

Combinação de 2 Gigabit Ethernet

SG220-50

50 Gigabit Ethernet

48 Gigabit Ethernet

Combinação de 2 Gigabit Ethernet

SG220-50P

50 Gigabit Ethernet

48 Gigabit Ethernet

Combinação de 2 Gigabit Ethernet

Buffer de pacotes

Todos os números são agregados em todas as portas, à medida que os buffers são compartilhados dinamicamente

Nome do modelo

Buffer de pacotes

SF220-24

4.1 MB

SF220-24P

4.1 MB

SF220-48

12 MB

SF220-48P

12 MB

SG220-26

4.1 MB

SG220-26P

4.1 MB

SG220-50

12 MB

SG220-50P

12 MB

Módulos SFP suportados

SKU

Mídia

Velocidade

Distância máxima

MFEFX1

Fibra Multímodos

100 Mbps

2 km

MFELX1

Fibra monomodo

100 Mbps

10 km

MFEBX1

Fibra monomodo

100 Mbps

20 km

MGBSX1

Fibra Multímodos

1000 Mbps

550 m

MGBLX1

Fibra monomodo

1000 Mbps

10 km

MGBLH1

Fibra monomodo

1000 Mbps

40 km

MGBBX1

Fibra monomodo

1000 Mbps

40 km

MGBT1

UTP Categoria 5

1000 Mbps

100 km

Ambiental

Recurso

Descrição

Dimensões (L x A x P)

SF220-24, SF220-48, SG220-26, SG220-50: 440 x 44 x 201 mm

SF220-24P, SG220-26P: 440 x 44 x 250 mm

SF220-48P, SG220-50P: 440 x 44 x 350 mm

Peso da unidade

SF220-24: 2,6 kg

SF220-24P: 3,64 kg

SF220-48: 2,98 kg

SF220-48P: 5,12 kg

SG220-26: 2,81 kg

SG220-26P: 3,7 kg

SG220-50: 3,3 kg

SG220-50P: 5,28 kg

Alimentação

100-240 V, 50-60 Hz, Interno

Certificação

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), marca CE, FCC Parte 15 (CFR 47) Classe A, C-tick

Temperatura de operação

0 a 50° C

Temperatura de armazenamento

-20° C a +70° C

Umidade operacional

10% a 90%, relativa, sem condensação

Umidade de armazenamento

10% a 90%, relativa, sem condensação

Consumo de energia

Nome do modelo

Energia verde (modo)

Consumo de energia do sistema

Consumo de energia (com PoE)

Dissipação de calor (BTU/h)

SF220-24

EEE + Detecção de energia

110V=8,2W

220V=9,2W

N/A

28.0

SF220-24P

EEE + Detecção de energia

110V=19,9W

220V=21,1W

110V=191,5 W

220V=188,5 W

653.4

SF220-48

EEE + Detecção de energia

110V=13,2W

220V=13,7 W

N/A

45.0

SF220-48P

EEE + Detecção de energia

110V=39,5 W

220V=39,7 W

110V=413 W

220 V=405 W

1409.2

SG220-26

EEE + Detecção de energia

110V=18,9W

220V=18,2W

N/A

64.5

SG220-26P

EEE + Detecção de energia

110V=29,1W

220V=30,7 W

110V=206,5 W

220V=200,7 W

704.6

SG220-50

EEE + Detecção de energia

110V=36,6 W

220V=39,9W

N/A

124.9

SG220-50P

EEE + Detecção de energia

110V=59,4 W

220V=63,2W

110V=426 W

220V=427 W

1453.6

Ruído acústico e tempo médio entre falhas (MTBF)

Nome do modelo

VENTILADOR (Número)

Ruído acústico

MTBF a 50°C (horas)

SF220-24

Sem ventilador

N/A

603,729

SF220-24P

2 pcs/6300rpm e controle de velocidade do ventilador

<32°C=26,4 dB

32°C-40°C=38,6 dB

>40°C=41,9dB

445,488

SF220-48

Sem ventilador

N/A

369,704

SF220-48P

4 pcs/9500rpm e controle de velocidade do ventilador

<32°C=39 dB

32°C-40°C=50,3 dB

>40°C=52 dB

210,753

SG220-26

Sem ventilador

N/A

342,867

SG220-26P

2 pcs/6300rpm e controle de velocidade do ventilador

<32°C=25,6 dB

32°C-40°C=37,2dB

>40°C=41,5 dB

343,684

SG220-50

1 pcs/6300rpm Sem controle de velocidade do ventilador

40,3 dB

382,742

SG220-50P

4 pcs/9500rpm e controle de velocidade do ventilador

<32°C=39,1dB

32°C-40°C=50,5 dB

>40°C=52 dB

194,036