Objetivo

O SNMP (Simple Network Time Protocol) é a versão simplificada do NTP (Network Time Protocol). O NTP é o protocolo usado para sincronizar os relógios em uma rede. Ele fornece tempo em 100 milissegundos da hora exata, mas não autentica o tráfego.

A página de autenticação SNTP do switch permite que o administrador configure as chaves de autenticação do Network Time Protocol (NTP) para verificar uma origem de tempo. A autenticação SNTP deve ser usada somente em situações em que não é necessária uma autenticação forte, pois não fornece os mecanismos de filtragem complexos do NTP.

Este documento explica como definir a autenticação SNTP em um switch Cisco Business 250 ou 350 Series.

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- CBS250 (Data Sheet) | 3.0.0.69 (Baixe o mais recente)

- CBS350 (Data Sheet) | 3.0.0.69 (Baixe o mais recente)

- CBS350-2X (Data Sheet) | 3.0.0.69 (Baixe o mais recente)

- CBS350-4X (Data Sheet) | 3.0.0.69 (Baixe o mais recente)

Configurar a autenticação SNTP

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do switch.

Etapa 2. Escolha Avançado na lista suspensa Modo de exibição.

Etapa 3. Escolha Administração.

Etapa 4. Selecione Configurações de hora > Autenticação SNTP.

Etapa 5. Marque a caixa de seleção Habilitar autenticação SNTP.

Etapa 6. Clique no ícone de mais.

Passo 7. Digite o número usado para identificar essa chave de autenticação SNTP no campo Authentication Key ID (ID da chave de autenticação).

Escolha uma chave de autenticação. As opções são:

- Definido pelo usuário (criptografado) — Essa opção criptografa a chave de autenticação.

- Definido pelo usuário (Texto sem formatação) — Essa opção exibe a chave de autenticação em texto simples.

Digite a chave usada para autenticação no campo Authentication Key.

Marque a caixa de seleção Habilitar Chave Confiável para permitir que o switch receba informações de sincronização somente de um servidor SNTP com o uso dessa chave de autenticação.

Etapa 8. Clique em Apply.

Etapa 9. Clique no ícone salvar.

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações de autenticação SNTP no switch.