Objetivo

A função Recarregar dos switches Cisco Small Business é útil quando certas alterações nas configurações exigem uma reinicialização para aplicar completamente as configurações ou quando o dispositivo não está funcionando como esperado. As definições de configuração do dispositivo de rede são refletidas após a reinicialização do dispositivo.

O recurso Redefinir é usado para remover as configurações atuais ou em execução no dispositivo de rede e restaurar as configurações originais padrão. A redefinição manual é recomendada quando todo o dispositivo precisa ser reconfigurado.

Este artigo fornece instruções sobre como redefinir manualmente um switch Cisco Business 350 Series, bem como como recarregar ou redefinir através da CLI.

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- CBS350 (Data Sheet) | 3.0.0.69 (Baixe o mais recente)

- CBS350-2X (Data Sheet) | 3.0.0.69 (Baixe o mais recente)

- CBS350-4X (Data Sheet) | 3.0.0.69 (Baixe o mais recente)

Redefinir manualmente o switch

Quando o switch não funciona e não pode ser redefinido usando o utilitário baseado na Web, o switch pode ser redefinido manualmente para restaurar a configuração padrão de fábrica.

Passo 1

Desconecte todos os cabos Ethernet do switch.

Passo 2

Usando um pino, pressione e segure o botão Redefinir no switch por 15 a 20 segundos.

Etapa 3

Quando todos os LEDs estiverem acesos, solte o botão Redefinir.

Os serviços Telnet e SSH ficam desativados por padrão. Você precisa acessar o console do switch usando o computador diretamente conectado ao switch por meio do cabo serial.

Passo 4

Conecte o computador diretamente ao switch usando um cabo serial.

Etapa 5

Log in to the switch console. O nome do usuário e a senha padrão são cisco/cisco.

Etapa 6

Você será avisado para configurar a nova senha para obter uma melhor proteção da rede. Pressione Y para Sim ou N para Não no teclado.

In this example, Y is pressed. Se N for pressionado, vá para a Etapa 9.

Etapa 7 (opcional)

Digite a senha antiga e pressione Enter no teclado.

Etapa 8 (Opcional)

Digite e confirme a nova senha de acordo e pressione Enter no teclado.

Etapa 9. Entre no modo Configuração global do switch digitando o seguinte:

CBS350#configure terminal

Etapa 10 (opcional)

Para alterar o nome de host do switch, insira o seguinte:

CBS350(config)#hostname [hostname]

Etapa 11 (Opcional)

Para habilitar o serviço Telnet em seu switch, digite o seguinte comando:

CBS350(config)#ip telnet server

Etapa 12 (Opcional)

Para habilitar o serviço SSH em seu switch, digite o seguinte comando:

CBS350(config)#ip ssh server

Recarregue manualmente o switch por meio da CLI

Os comandos disponíveis podem variar de acordo com o modelo exato do dispositivo.

Passo 1

Log in to the switch console. O nome do usuário e a senha padrão são cisco/cisco. Se você configurou um novo nome do usuário ou senha, digite as credenciais.

Neste exemplo, o switch foi acessado por meio do SSH.

Importante: Quando um switch é recarregado, o arquivo de configuração em execução é excluído. Antes de continuar com as instruções de recarregamento, salve todas as definições de configuração em execução para evitar a perda de dados.

Passo 2

No modo EXEC com privilégios do switch, salve as configurações definidas no arquivo de configuração de inicialização, digitando o seguinte:

Se desejar continuar sem salvar as configurações em execução, vá para a Etapa 4.

CBS350(config)#copy running-config startup-config

Etapa 3

Pressione Y para Sim ou N para Não no teclado quando o prompt Overwrite file (Substituir arquivo) [startup-config]… for exibido.

Passo 4

Para recarregar o switch, digite um dos seguintes comandos:

- reload – Use o comando reload para recarregar o switch imediatamente.

- reload {{in hhh:mm | mmm | at hh:mm [day month]}} – Use este comando para especificar o recarregamento programado do switch.

- in hhh:mm | mmm – Programa um recarregamento da imagem para entrar em vigor nos minutos ou horas e minutos especificados. O recarregamento deve ocorrer em aproximadamente 24 dias.

- at hh:mm – Programa um recarregamento da imagem para ocorrer no horário especificado usando o formato de 24 horas. Se você especificar o mês e o dia, o recarregamento será programado para ocorrer na data e hora especificadas. Se você não especificar o mês e o dia, o recarregamento ocorrerá na hora especificada do dia atual (se a hora especificada for depois da hora atual) ou no dia seguinte (se a hora especificada for antes da hora atual). Especificar 00:00 programa o recarregamento para a meia-noite. O recarregamento deve ocorrer em 24 horas.

Essa opção só pode ser usada se as configurações de hora do sistema do switch foram definidas. Para saber como, clique aqui e obtenha as instruções.

- day - Número do dia no intervalo de 1 a 31.

- month - O mês do ano no intervalo de janeiro a dezembro.

CBS350#reload at 10:00 11 Apr

Neste exemplo, foi usado o reload at 10:00 11 Apr.

Etapa 5

Pressione Y para Sim ou N para Não no teclado quando for exibido o prompt Este comando reinicializa todo o sistema e desconecta a sessão atual.

Etapa 6 (Opcional)

Para exibir informações sobre um recarregamento agendado, insira o seguinte:

CBS350#show reload

Etapa 7 (opcional)

Para cancelar o recarregamento agendado, digite o comando reload cancel.

CBS350#reload cancel

Você será notificado de que o recarregamento programado foi cancelado.

Agora você deve ter recarregado com êxito seu switch Cisco Business 350 Series através da CLI.

No exemplo abaixo, foi usado o recarregamento imediato e inserido o Y nas duas perguntas.

Você está procurando mais artigos no switch CBS350? Verifique os links abaixo para obter mais informações.

Configurações de endereço IP Configurações da pilha Seletor do modo de empilhamento Diretrizes de empilhamento Autenticação de usuário SSH Autenticação de servidor SSH Recuperação de senha: Acesse CLI com PuTTY Criar VLANs Redefinir switch