Objetivo

O objetivo deste artigo é mostrar como executar uma reinicialização ou reinicialização de fábrica em um switch Catalyst 1200 ou 1300.

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (Ficha Técnica)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Ficha Técnica)

Introdução

Os switches Cisco Catalyst 1200 e 1300 permitem uma reinicialização manual e uma reinicialização de fábrica.

O recurso Redefinir é usado para remover as configurações atuais ou em execução no dispositivo de rede e restaurar as configurações originais padrão. A reinicialização manual é recomendada quando todo o dispositivo precisa ser reconfigurado.

Ocasionalmente, uma reinicialização ou reinicialização é necessária, inclusive quando você atualiza a versão do firmware.

Reinicializar o switch manualmente

Reinicializar o dispositivo exclui a Configuração em execução. É importante salvar a Configuração em execução como a Configuração de inicialização antes de reinicializar, a menos que você queira refazer qualquer configuração.

Se você tiver acesso físico ao switch, simplesmente reinicialize o switch pressionando e mantendo pressionado o botão de reinicialização no dispositivo por menos de 10 segundos.

Reinicialize o Switch usando a interface de usuário da Web (IU)

Passo 1

Faça login no seu switch Catalyst 1200 ou 1300 e navegue até Administração > Reinicialização.

Passo 2

Selecione uma das seguintes opções de reinicialização:

- Imediato - Reinicialize imediatamente.

- Data - Insira a data (mês/dia) e a hora (horas e minutos) da reinicialização da programação.

- Entrada - Insira o número especificado de dias, horas e minutos para reinicializar o dispositivo. O tempo máximo que pode transcorrer é de 24 dias.

Neste exemplo, Imediato é selecionado.

Etapa 3

(Opcional)

Marque Restore to Fatory Defaults para restaurar as configurações padrão de fábrica durante o processo de reinicialização. Você também tem a opção de marcar Clear Startup Configuration File para limpar o arquivo de configuração.

Passo 4

Clique em Reboot.

Restaurar para o padrão de fábrica

Você pode redefinir o switch Catalyst para o padrão de fábrica. Isso exclui todas as configurações que foram alteradas das configurações padrão.

Alguns dos principais motivos para uma redefinição de fábrica são:

- se uma reinicialização não ajudar o dispositivo a funcionar corretamente e a solução não for óbvia.

- É necessário limpar a configuração de um dispositivo recebido para recomeçar.

Opção 1

Como mostrado na seção anterior, você tem a opção de restaurar o switch para a configuração padrão de fábrica ao executar uma reinicialização usando a interface de usuário da Web.

Opção 2

Passo 1

Desconecte todos os cabos Ethernet do switch.

Passo 2

Com a energia ligada, mantenha pressionado o botão Reset por mais de 10 segundos. Quando o processo for concluído, conecte o computador diretamente para acessar o switch usando um cabo Ethernet.

Conclusão

Agora você sabe como reinicializar ou reinicializar de fábrica o switch Catalyst 1200 ou 1300.

Confira as páginas a seguir para obter mais informações sobre os switches Catalyst 1200 e 1300.

- Por que atualizar para o Cisco Catalyst 1200 ou 1300 Series Switches Comparação de recursos

- Introdução aos switches Cisco Catalyst séries 1200 e 1300

Para obter outras configurações e recursos, consulte o Catalyst Series Administration Guide.