Objetivo

O objetivo deste artigo é configurar o recurso Dying Gasp nos switches Catalyst 1300 usando a interface de linha de comando (CLI).

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Ficha Técnica)

Introdução

O Dying Gasp é um recurso que está disponível apenas nos switches da série Catalyst 1300 e fornece um mecanismo para alertar os sistemas de monitoramento de que o dispositivo está sofrendo uma perda inesperada de energia antes de perder a conexão. Quando um evento de perda de energia ocorre, um capacitor de hardware atrasa o desligamento do dispositivo por um curto período. Durante esse período, o dispositivo enviará mensagens Dying Gasp por meio de servidores Syslog configurados ou destinatários de notificação SNMP que podem ser usados para identificar a causa do problema e solucionar problemas.

Você pode configurar o Dying Gasp via CLI usando comandos simples. Continue lendo para saber mais.

Configurar Dying Gasp usando CLI

Passo 1

Entre na configuração global do switch digitando config terminal.

switch# configure terminal

Passo 2

Para ativar o Dying Gasp, digite thining-gasp enable <método1> [método2]. O primeiro método especificado será o método do Gasp de secagem primário.

switch (config)# dying-gasp enable syslog-msg snmp-trap-msg

Neste exemplo, o método primário de gasp de extinção será por registro de syslog.

Etapa 3

Você pode desabilitar a respiração ofegante inserindo no dies-gasp enable.

switch# no dying-gasp enable

Passo 4

Para ver a configuração de gasp de descontinuação, insira show dying-gasp packets no modo de ativação.

switch# show dying-gasp status

Etapa 5

Para descobrir mais detalhes sobre para onde o gasp de expiração estará enviando os pacotes de gasp de expiração, insira show dygasp packets. Mostra os servidores syslog/SNMP configurados e as interfaces que serão usadas.

switch# show dying-gasp packets

Neste exemplo, um servidor syslog foi configurado em 172.16.1.182, mas nenhum servidor SNMP foi configurado.

Conclusão

Agora está tudo pronto! Com a expiração configurada em seu switch Catalyst 1300, você pode ser alertado sobre qualquer problema de perda de energia com o dispositivo.

Confira as páginas a seguir para obter mais informações sobre os switches Catalyst 1300.

- Por que atualizar para o Cisco Catalyst 1200 ou 1300 Series Switches Comparação de recursos

- Introdução aos switches Cisco Catalyst séries 1200 e 1300

Para obter outras configurações e recursos, consulte o Catalyst Series Administration Guide.