Objetivo

O objetivo deste artigo é passar pela configuração de dia zero de um switch Catalyst 1200 ou 1300 usando a interface de linha de comando (CLI).

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (Ficha Técnica)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Ficha Técnica)

Introdução

Você está procurando um switch acessível e fácil de implantar para sua pequena ou média empresa? Os switches Cisco Catalyst 1200 e 1300 se encaixam na conta que também oferece recursos avançados de switching, segurança avançada e podem ser facilmente gerenciados usando o Cisco Business Dashboard ou o aplicativo móvel Cisco Business.

Confira as páginas a seguir para obter mais informações sobre os switches Catalyst 1200 e 1300.

- Por que atualizar para o Cisco Catalyst 1200 ou 1300 Series Switches Comparação de recursos

- Introdução aos switches Cisco Catalyst séries 1200 e 1300

Você também pode consultar os seguintes guias de instalação de hardware para começar.

- Guia de instalação de hardware do Cisco Catalyst 1200

- Guia de instalação de hardware do Cisco Catalyst 1300

Vamos começar com a configuração de dia zero de um switch Catalyst 1200 ou 1300 usando a CLI.

Configuração de dia zero

Passo 1

Neste exemplo, um switch Catalyst 1300 é usado. Conecte-se ao switch através de um cabo de console.

Passo 2

Pressione Enter duas vezes no teclado para concluir o processo de detecção automática da taxa de baud do console. Isso é necessário para identificar a velocidade da conexão do console e para enviar dados na taxa apropriada.

Etapa 3

Insira o nome de usuário padrão. Como esta é uma configuração de dia zero, é cisco.

User Name: cisco

cisco tem todas as letras minúsculas.

Passo 4

Insira a senha padrão, que também é cisco.

Senha: cisco

Etapa 5

Você será solicitado a inserir um novo nome de usuário. Neste exemplo, é admin.

Digite o novo nome de usuário: admin

Etapa 6

Digite uma nova senha. A senha deve atender aos requisitos padrão.

- A senha deve ter pelo menos oito caracteres e deve conter três das quatro opções a seguir: maiúscula, minúscula, um número ou um caractere especial.

- Um caractere não pode ser repetido mais de três vezes em uma linha.

- Ele não pode ter mais de dois caracteres sequenciais ou números em uma linha ou o valor inverso dessas sequências.

- Você não pode usar o nome de usuário como a senha ou a forma revertida ou modificada do nome de usuário.

- Cisco ou variações da palavra Cisco não podem ser usadas.

- Nomes de usuário e senhas conhecidos não serão aceitos.

- A palavra "senha" ou "Catalyst" não pode ser usada.

- Não é permitido usar mais de três caracteres repetidos em uma linha. Por exemplo, 111 não será aceito.

- Não será permitido usar mais de dois caracteres sequenciais em uma linha como 123.

Se você inserir uma senha que não esteja em conformidade com as regras como Cisco123, ela será rejeitada juntamente com uma explicação do motivo da rejeição da senha.

Etapa 7

Para definir um endereço IP, insira config terminal e, neste exemplo, a interface VLAN1 será configurada.

switch# config terminal

switch(config) # interface Vlan1

Passo 8

Insira o comando ip address seguido do IP e da máscara de sub-rede. Neste exemplo, é 172.16.1.11 com uma máscara de sub-rede de 255.255.255.0.

switch (config-if) # ip address 172.16.1.111 2555.255.255.0

Passo 9

Especifique a rota ip. Neste exemplo, será o gateway padrão de 0.0.0.0 como o prefixo de destino, com 0.0.0.0 como a máscara de rede seguida pelo endereço IP da rede.

switch (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.60

Passo 10

Para habilitar clientes SSH, digite ip ssh-client authentication password que permita o uso de nomes de usuário e senha para autenticação via SSH.

switch(config) # ip ssh-client authentication password

Passo 11

Saia do modo de configuração para voltar ao modo de execução privilegiado.

switch (config) #exit

Etapa 12

Insira write memory para salvar a configuração.

switch# write memory

Passo 13

Digite Y para confirmar.

Substituir arquivo [startup-config].... (S/N) [N] ? Y

Conclusão

Pronto! Você concluiu a configuração inicial básica do switch Catalyst 1200/1300 usando a CLI.

Para obter outras configurações e recursos, consulte o Catalyst Series Administration Guide.

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco