Objetivo

A passagem de VPN ajuda o sistema por trás do firewall do roteador a acessar uma rede remota. Uma passagem de VPN é uma maneira de conectar duas redes seguras pela Internet. Quando a passagem de VPN está habilitada na rede, ela permite que o tráfego de VPN iniciado pelo cliente VPN passe para a Internet e permite que a conexão VPN seja bem-sucedida.

Passagem IPSec, Passagem PPTP e Passagem L2TP são as três Passagens VPN disponíveis nos Roteadores VPN RV016, RV042, RV042G e RV082. A passagem de VPN é necessária porque todos os roteadores usados recentemente consistem em Network Address Translation (NAT - que permite que vários computadores compartilhem a mesma conexão de Internet) e tanto o PPTP quanto o IPSec não funcionam com o NAT. Para permitir PPTP, L2TP e IPSec no roteador, usamos o conceito de Passagem de VPN.

O objetivo deste documento é mostrar como habilitar ou desabilitar a passagem de VPN em RV042, RV042G e RV082 VPN Routers.

Observação: nenhuma porta precisa ser aberta para habilitar a passagem de VPN; ela funcionará automaticamente. Antes que a passagem de VPN possa ser configurada, a configuração básica de VPN deve ser feita no host e no lado remoto.

Dispositivos aplicáveis

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Versão de software

•v4.2.1.02

Habilitar ou Desabilitar Passagem de VPN

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha VPN > VPN Passthrough. A página VPN Passthrough é aberta:

A seguir estão os tipos de Passagem de VPN. Por padrão, todas as Passagens de VPN estão habilitadas.

· Passagem IPSec — o IPSec (Internet Protocol Security) é um conjunto de protocolos usado para oferecer troca segura de pacotes. A passagem IPSec permite a passagem de encapsulamentos IPSec pelo roteador. Para desabilitar a passagem IPSec, clique no botão de opção Disable.

· Passagem PPTP — O PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) permite que o protocolo PPP (Point-to-Point Protocol) seja encapsulado através de uma rede IP. Para desabilitar a passagem PPTP, clique no botão de opção Disable.

· Passagem L2TP — O L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) é usado para habilitar sessões Point-to-Point pela Internet no nível da Camada 2. Para desabilitar a passagem L2TP, clique no botão de opção Desabilitar.

Etapa 2. Clique em Save para salvar as alterações feitas na passagem VPN.

Para configurar o servidor PPTP, consulte o artigo Configure Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) Server on RV016, RV042, RV042G and RV082 VPN Routers for Windows.

Observação: você não pode configurar o servidor L2TP na série RV, mas eles suportam a VPN L2TP.