Data de identificação

25 de Maio de 2017

Data de resolução

N/A

Produtos afetados

Modelo

Versão do firmware

RV130W

1.0.3.22

Descrição do problema

Se uma ACL (Allow Access Control List, lista de controle de acesso) tiver sido configurada para permitir o tráfego de um host ou de uma rede específica e, em seguida, uma ACL de bloco estiver configurada, a ACL de bloqueio negará o tráfego que deve ser permitido.

Status atual

O software Beta versão 1.0.3.25 corrigiu esse problema e o firmware público será publicado na próxima versão oficial do firmware RV130W.