Data de identificação

9 de Maio de 2017

Data de resolução

N/A

Produtos afetados

Modelo

Versão do firmware

RV130W

1.0.3.14, 1.0.3.16

Descrição do problema

Os modems AC340U e UML290 no RV130W param de funcionar ao fazer login para gerenciamento remoto. Ele fica offline e volta a funcionar depois de alguns minutos. Esse problema ocorre somente quando ele é conectado à WAN por meio de um modem USB e não com uma conexão com fio.

Status atual

Recomenda-se usar IPSec VPN para administração remota em vez de através de um dongle 3G/4G. O problema será corrigido na próxima versão oficial do firmware RV130W.