Aviso especial: Estrutura de licenciamento – Firmware versões 1.0.3.15 e posteriores. No futuro, o AnyConnect cobrará apenas pelas licenças do cliente.

Para obter informações adicionais sobre o licenciamento do AnyConnect nos roteadores da série RV340, consulte o artigo AnyConnect Licensing for the RV340 Series Routers.

Introduction

O Roteador VPN Gigabit WAN duplo RV340W com Wireless faz parte da série RV34x e é a contrapartida sem fio do Roteador RV340. Ele é fácil de usar, flexível, de alto desempenho e duradouro, o que o torna adequado para pequenas empresas. Agora com vários recursos de segurança adicionais, como Filtragem da Web, Controle de Aplicativos e Proteção de Origem de IP, o RV340W oferece conectividade altamente segura, de banda larga, com e sem fio para pequenos escritórios e funcionários remotos. Esses novos recursos de segurança também facilitam o ajuste da atividade permitida na rede.

Este artigo tem como objetivo exibir as especificações do produto RV340W Dual WAN Gigabit VPN Router with Wireless.

Note: Para saber mais sobre o RV340W Dual WAN Gigabit VPN Router com Wireless, clique aqui.

Especificações do produto

Especificações

Descrição

Padrões

802.11 (Wi-Fi), 802.11ac, 802.1n, 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.3u, 802.1D, 802.1p, 802 .1w (Rapid Spanning Tree), 802.1X (autenticação de segurança), 802.1Q Virtual Local Area Network (VLAN), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 17) (23)

Sistema operacional

Linux

Tipo de cabeamento

Categoria 5e ou superior

Portas

LAN, WAN, USB, Console

Interfaces físicas

Especificações

Descrição

Portas

4 RJ-45 Ethernet 10/100/1000

2 WAN

2 portas USB

1 console

Botões

Botão Redefinir, botão Wi-Fi

Switch

Chave de alimentação

Segurança física

Kensington

Yes

Especificações físicas

Dimensões físicas

(L x P x A)

280 x 44 x 170 mm (11,0 x 1,45 x 6,69 pol)

Peso

1,2 kg

Recursos de rede

Especificações

Descrições

Suporte a VLAN

Sim; VLANs baseadas em porta e 802.1Q

Protocolos de rede

Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

Proxy do Sistema de Nomes de Domínio (DNS)

Encaminhamento de proxy e multicast do Internet Group Management Protocol (IGMP)

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Dynamic Domain Name System (DynDNS, NOIP)

Conversão de endereço de rede (NAT), Conversão de endereço de porta (PAT)

NAT de um para um

Gerenciamento de portas

Espelhamento de portas

Número de VLANs

1 VLAN de gerenciamento (intervalo de 1 a 4096), até 32 VLANs

suplicante 802.1X

Yes

Protocolos de Roteamento

Roteamento estático

Roteamento dinâmico

RIP v1 e v2

NAT

PAT, protocolo NAPT

Borda da rede (DMZ)

Configurável por software para qualquer endereço IP da LAN

Spanning Tree

Yes

Balanceamento de carga

Yes

IPv6

IPv4 e IPv6 de pilha dupla

tunelamento 6to4

Configuração automática de endereço stateless

Servidor DHCPv6 para clientes IPv6 na LAN

Cliente DHCP v6 para conectividade WAN

Internet Control Message Protocol (ICMP) v6

Roteamento estático IPv6

Roteamento IPv6 dinâmico com RIPng

Suporte a host IPv6

RADIUS IPv6,

Network Time Protocol (NTP)

Camada 2

VLANs baseadas em 802.1Q, 32 VLANs ativas mais uma VLAN de gerenciamento

Security

Especificações

Descrição

Controle de acesso

Sim, lista de controle de acesso de gerenciamento (ACL) mais ACL MAC

Gerenciamento seguro

HTTPS

Firewall

Firewall SPI (Stateful Packet Inspection), encaminhamento e disparo de portas, prevenção de negação de serviço (DoS), DMZ baseada em software

Os ataques de DoS impediram:

- Inundação de SYN

- Echo Storm

- Inundação de ICMP

- Inundação de UDP

- Inundação de TCP

Bloqueia Java, cookies, ative-X, proxy HTTP

Filtro da Web

Filtra sites mal-intencionados e bloqueia sites prejudiciais

Filtro de conteúdo

Bloqueio estático de URL ou bloqueio de palavra-chave

Controle de aplicativos

Yes

VPN

Especificações

Descrição

IPSec

50 conexões simultâneas (qualquer combinação de acesso remoto e site a site), throughput de até 650 Mbps

Acesso remoto IPSec

Yes

L2TP sobre IPSec

Yes

GRE sobre IPSec

Yes

Cisco SSL VPN (Cisco AnyConnect)

2 túneis incluídos. Máximo de 50 túneis com licenças opcionais de roteador. Taxa de transferência de até 33 Mbps

PPTP

25 conexões, throughput de até 100 Mbps

Modo de trabalhador remoto (Cisco IPSec VPN)

O roteador atua como um cliente para se conectar ao gateway VPN central no modo de trabalhador remoto.

Passagem de VPN

IPSec, PPTP, L2TP

Configuração

Especificações

Descrição

interface de usuário da Web

Configuração simples, baseada em navegador (HTTP, HTTPS)

Interface de linha de comando (CLI)

Linha de comando usando SSH

Protocolos de gerenciamento

Navegador da Web, Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour

Gerenciamento remoto

Yes

Registro de eventos

Local, remoto syslog , alertas por e-mail

Diagnóstico de rede

Registro, ping, traceroute, pesquisa de DNS e espelho de porta

Atualização do firmware da Web

Firmware atualizável por meio de navegador da Web, arquivo de configuração importado e exportado

Protocolo de Configuração de Host Dinâmico (DHCP)

Cliente DHCP

host IPv6

Yes

redirecionamento HTTP

Yes

Hora do sistema

Suporta NTP, entrada manual de horário de verão

Idiomas

GUI suporta inglês

Tecnologia Wireless

Especificações

Descrição

Tipo de rádio e modulação

Rádio duplo, multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM) IEEE 802.11a/n: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM.64AM/256AM)

IEEE 802.11ac: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM.64AM/256AM)

WLAN

802.11n/ac

MIMO 4x4 com 2 fluxos espaciais a 5 GHz

3x3 MIMO com 2 fluxos espaciais a 2,4 GHz

Canais de 20, 40 e 80 MHz para 802.11ac

20 e 40 MHz para 802.11n

Taxa de dados PHY de até 2,7 Gbps:

- 2,4 GHz: 450 Mbps (64-QAM), 600 Mbps (256-QAM)

- 5 GHz: 1,7 Gbps (256-QAM), 2,1 Gbps (1024-QAM)

Seleção de frequência dinâmica (DFS) 802.11

Canais de operação

11 América do Norte, 13 a maior parte da Europa, seleção de canais automáticos

Isolamento sem fio

Isolamento sem fio entre clientes

Antenas externas

4

Ganho de antena em dBi

2,4 GHz: 3 dBi por antena

5 GHz: 5 dBi por antena

Sensibilidade do receptor

2,4 GHz:

-802,11b: -82 dBm a 11 Mbps,

-802,11g: -71 dBm a 54 Mbps,

802.11n (HT20): -69 dBm no MCS7,

HT20, -65 dBm em mcs15, HT40

5 GHz:

-802.11ac (VHT20): -59 dBm em MCS8

-802.11ac (VHT40): -54 dBm em MCS9

-802.11ac (VHT80): -51 dBm em MCS9

Radiofreqüência

Banda dupla, funciona em 2,4 GHz e 5 GHz

Clientes WLAN ativos

Suporta até 50 clientes simultâneos

Vários SSIDs

Suporta vários SSIDs (Service Set Identifiers — Identificadores de Conjunto de Serviços), até 8 redes virtuais separadas, 4 por rádio.

Mapa da VLAN sem fio

Suporta mapeamento de SSID para VLAN com isolamento de cliente sem fio

Segurança WLAN

WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA, WPA2-PSK, WPA2-ENT, 802.11i

Multimídia Wi-Fi (WMM)

WMM, economia de energia WMM (WMM-PS)

Ambiente

Especificações

Descrição

Alimentação

12 V 1,5 A

Certificações

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Temperatura de operação

0° a 40°C (32° a 104°F)

Temperatura de armazenamento

0° a 70°C (32° a 158°F)

Umidade operacional

10% a 85%, sem condensação

Umidade de armazenamento

5% a 90%, sem condensação