Objetivo

Um grupo de endereços IP (Internet Protocol) é um recurso do roteador RV34x Series que permite que um administrador agrupe endereços IP com base na versão IP. Isso suporta outras funções no roteador, como Filtragem da Web e Controle de Aplicativos. Com esse recurso, isso permite que um administrador regule ainda mais o acesso aos recursos na Internet.

O objetivo deste documento é mostrar como configurar um grupo de endereços IP no roteador RV34x Series.

Dispositivos aplicáveis

- Série RV34x

Versão de software

- 1.0.01.16

Adicionar um grupo de endereços IP

Grupo de endereços IP baseado em IPv4

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do roteador e escolha Configuração do sistema > Grupo de endereços IP.

Etapa 2. Na Tabela Grupo de endereços IP, clique em Adicionar para criar uma entrada.

Etapa 3. Na janela Add/Edit IP Address Group (Adicionar/editar grupo de endereços IP) exibida, insira um nome que identificará facilmente o grupo no campo Group Name (Nome do grupo). O campo aceita somente caracteres alfanuméricos e sublinhados (_) para caracteres especiais.

Neste exemplo, Stoneroses_grp1 é usado.Note:

Etapa 4. Na Tabela Grupo de endereços IP, clique em Adicionar para criar uma entrada.

Etapa 5. No menu suspenso Protocol (Protocolo), escolha um Internet Protocol (Protocolo de Internet). As opções são:

- IPv4 — O Internet Protocol versão 4 (IPv4) é um endereço de 32 bits (4 bytes). Se você escolheu esta opção, continue na Etapa 6.

- IPv6 — Um sucessor do IPv4 consiste em um endereço de 128 bits (8 bytes). Se você escolheu isso, pule para a área de configuração do grupo de endereços IPv6 baseado em IPv6.

Etapa 6. Escolha um tipo que o IPv4 usará para criar um pool de endereços IP. As opções são:

- Endereço IP — O grupo de endereços IP usa um único endereço IP. Se isso for escolhido, vá para a Etapa 7.

- Sub-rede de endereço IP — Uma parte de uma rede que compartilha um determinado endereço de sub-rede. Se isso for escolhido, vá para a Etapa 8.

- Intervalo de endereços IP — insira um intervalo de endereços IP de host na mesma sub-rede. Se isso for escolhido, vá para a Etapa 9.

Neste exemplo, o endereço IP é usado.Note:

Passo 7. Se você escolheu Endereço IP, insira um endereço IP que deseja atribuir ao grupo no campo IP.

Neste exemplo, 192.168.2.100 é usado.Note:

Etapa 8. Se você escolheu a sub-rede de endereço IP, insira um endereço IP e uma máscara de sub-rede em seus respectivos campos.

Neste exemplo, 192.168.2.102 é usado como o endereço IP e 255.255.255.0 para a máscara de sub-rede.Note:

Etapa 9. Se você escolheu Intervalo de endereços IP na Etapa 6, insira um intervalo de endereços IP nos respectivos campos Iniciar e Final.

Neste exemplo, 192.168.1.124 é usado como o endereço IP inicial e 192.168.1.152 como o endereço final.Note:

Etapa 10. Clique em Apply.

Você será redirecionado para a página principal do Grupo de endereços IP.

Etapa 11. Clique em Apply.

Agora você deve ter configurado com êxito um grupo de endereços IP baseado em IPv4 no roteador RV34x Series.

Grupo de endereços IP baseado em IPv6

Etapa 1. Escolha um tipo que o IPv6 usará para formar um grupo de endereços. As opções são:

- Endereço IP — O grupo de endereços IP usa um único endereço IPv6. Se isso for escolhido, vá para a Etapa 2.

- Sub-rede de endereço IP — Uma parte de uma rede que compartilha um determinado endereço de sub-rede. Se isso for escolhido, vá para a Etapa 3.

- Intervalo de endereços IP — insira um intervalo de endereços IPv6 de host na mesma sub-rede. Se isso for escolhido, vá para a Etapa 4.

Neste exemplo, Endereço IP é escolhido.Note:

Etapa 2. Se você escolheu Endereço IP, insira um endereço IPv6 que deseja atribuir ao grupo no campo IP.

Neste exemplo, 2001:db8:a0b:12f0::1 é usado como o endereço IP.Note:

Etapa 3. Se você escolheu a sub-rede do endereço IP, insira um endereço IPv6 e o tamanho do prefixo em seus respectivos campos.

Neste exemplo, o endereço IPv6 é 2001:db8:a0b:12f0::1 e o comprimento do prefixo é 96.Note:

Etapa 4. Se você escolheu Intervalo de endereços IP na Etapa 1, insira um intervalo de endereços IPv6 de host nos respectivos campos Start e End.

Neste exemplo, o endereço de início é 2001:db8:a0b:12f0::1 e o endereço de fim é 2001:db8:a0b:12f0::7.Note:

Etapa 5. Clique em Apply.

Você será levado de volta para a página principal do Grupo de endereços IP.

Etapa 6. Clique em Apply.

Agora você deve ter configurado com êxito o grupo de endereços IP baseado em IPv6 no roteador RV34x Series.