Introduction

O objetivo deste artigo é fornecer "o que está na caixa?" documento de estilo sobre o RV345 Dual-WAN VPN Router. Para uma análise mais aprofundada, clique aqui para ver a folha de dados consolidada RV34X Series.

O Roteador VPN de WAN dupla RV345, parte da série RV34x, é fácil de usar, flexível, de alto desempenho e duradouro, o que o torna adequado para pequenas empresas. Agora com vários recursos de segurança adicionais, como Filtragem da Web, Controle de Aplicativos e Proteção de Origem de IP, o novo RV345 fornece conectividade com fio, banda larga e altamente segura para pequenos escritórios e funcionários remotos. Esses novos recursos de segurança também facilitam o ajuste da atividade permitida na rede.

Note: Para ver um artigo de estilo "back of the box" sobre o roteador VPN WAN dupla RV345, clique aqui.

Diagrama do produto

Vista do painel frontal

O painel frontal mostra o número do modelo, o botão de reinicialização, LEDs como Power (Alimentação), VPN, DMZ, Diagnostic (1, 2), WAN (LINK/ACT, GIGABIT), LAN (LINK/ACT, GIGABIT, DMZ) e as portas USB 1, WAN (1-2) e LAN (1-16).

A imagem abaixo é o RV345.

A imagem abaixo é o RV345P. Sua visão frontal é semelhante à RV345P, exceto que o RV345P tem LEDs de LAN PoE.

Vista do painel traseiro

O painel traseiro mostra a porta do console, a chave On e Off (Liga e Desliga) e a porta do adaptador de energia 12VDC 2.5A.

Vista do painel do lado direito

O painel direito mostra a segunda porta USB e o slot de trava Kensington.

Conteúdo do pacote

a)     b)

c)       d)

e)     f)

g)     h)

i)       j)

a) Roteador VPN Gigabit WAN duplo RV35 ou

b)Roteador VPN Gigabit WAN dupla RV35P com PoE

c) Cabo Ethernet

d) Guia de início rápido

e) Adaptador de energia

f) Cabo do console

g) 2 suportes para montagem em rack

h) 8 parafusos de montagem

i) Âncoras e parafusos

j) Pads de espuma

Requisitos mínimos

- Um switch ou roteador com suporte a PoE, injetor de PoE ou adaptador de energia CA

- Navegador da Web ativado por Java para a configuração baseada na Web

Configurações padrão

Parâmetro

Valor padrão

Nome de usuário

cisco

Senha

cisco

Endereço IP da LAN

192.168.1.1

IP da LAN de retorno

192.168.1.1

Máscara de sub-rede

255.255.255.0

Detalhes técnicos

LEDs de status

Esses LEDs indicam o status do dispositivo dependendo do estado em que ele está.

Função

Nome do LED

Comportamento do LED

LINK/ACT e velocidade

LED superior

LAN1-4

VERDE

- DESLIGADO - Nenhum link detectado

- Piscando - Link detectado, Dados Rx/TX

GIGABIT

LED inferior

LAN1-4

VERDE

- DESLIGADO - link 10 M/100 M detectado ou nenhum link

- Sólido - Link 1000 M detectado

Alimentação pela Ethernet

PoE (somente RV345P)

Âmbar

- Firme - O dispositivo com PoE está conectado à porta e fornece energia

Alimentação

PWR

VERDE

- DESLIGADO - O dispositivo está DESLIGADO

- Sólido - Ligado e inicializado

- Piscando - Inicializando

DMZ

DMZ

VERDE

- DESLIGADO - O dispositivo está DESLIGADO ou a DMZ está desativada

- Sólido - DMZ ativado

VPN

LED VPN

VERDE

- DESLIGADO - Nenhum túnel VPN definido ou nenhum túnel VPN foi desativado

- Sólido - Pelo menos um túnel VPN está ativado

- Piscando - Dados Rx/TX

Âmbar

- Sólido - Nenhuma VPN habilitada está ativada.

Diagnóstico

DIAG

VERMELHO

- DESLIGADO - Sem energia ou prestes a inicializar.

- Piscando lentamente - O firmware está sendo atualizado.

- Piscando rápido - A atualização do firmware está falhando

- Sólido - O sistema falhou ao inicializar com imagens de firmware ativas e inativas ou no modo de recuperação.

USB

USB 1 e USB 2

VERDE

- DESLIGADO - Sem energia ou USB detectado, ou USB conectado, mas não reconhecido.

- Sólido - USB está conectado ao ISP e USB é reconhecido.

- Piscando - Dados Rx/Tx

Recursos do produto

- Power over Ethernet (RV345P) para alimentar dispositivos diretamente do roteador.

- Controle de aplicativos para proteger sua rede por meio de conjuntos de políticas de aplicativos.

- Filtragem da Web para proteção contra sites mal-intencionados ou não relacionados ao trabalho. Filtrando mais de 27 bilhões de URLs.

- Filtragem de conteúdo para restringir o acesso a determinados sites.

- Cliente de trabalhador remoto para o trabalhador em movimento.

- A VPN de site a site IP Security (IPsec) ajuda a permitir a conectividade segura para funcionários remotos e vários escritórios.

- Segurança forte com firewall SPI (stateful packet inspection, inspeção de pacotes stateful) e criptografia de hardware comprovados.

- Portas WAN duplas

- Portas USB duplas para backup e restauração, e para failover de modem 3G/4G ou conectividade primária alternativa.

- Portas Gigabit Ethernet de alto desempenho, permitindo transferências de arquivos grandes e vários usuários.

- Instalação simples e utilitário intuitivo baseado na Web

- Suporte de gerenciamento de rede FindIT

- Suporte líder do setor

Conteúdo relacionado

- Defina as configurações de Power over Ethernet (PoE) no roteador RV345P

- Configurar o controle de aplicativos no roteador RV34x Series

- Configurar o filtro de conteúdo no roteador RV34x Series

- Configurar o IP Source Guard no RV34x Series Router

- Defina as configurações de log do sistema no RV34x Series Router

- Gerenciar agendas no roteador RV34x Series

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco