Objetivo

Os eventos do sistema são atividades que podem exigir atenção e ações necessárias para executar o sistema sem problemas e evitar falhas. Esses eventos são registrados como logs. Os registros do sistema (Syslogs) permitem que o administrador controle eventos específicos que ocorrem no dispositivo.

As configurações de log definem as regras de log e os destinos de saída para mensagens, notificações e outras informações à medida que vários eventos são registrados na rede. Este recurso notifica o pessoal responsável para que a ação necessária seja tomada quando ocorrer um evento. Os registros também podem ser enviados a eles através de alertas por e-mail.

Este artigo tem como objetivo mostrar como gerenciar as configurações de log do sistema e exportar as configurações de log no roteador RV130 e RV130W.

Se você quiser saber como definir configurações de log no RV130 e RV130W, clique em Configurar configurações de log no RV130 e RV130W.

Dispositivos aplicáveis

- RV130

- RV130W

Versão de software

- 1.0.3.22

Exibir os Syslogs

Etapa 1. Efetue login no utilitário baseado na Web do roteador e escolha Status > View Logs.

Etapa 2. Na Tabela de Logs do Sistema, verifique as severidades de log necessárias para exibição. As opções são:

- Emergência — Esse é o nível 0. O sistema está inutilizável. Isso é normalmente transmitido para todos os processos. A definição de syslog é LOG_EMERG.

- Alerta — Este é o nível 1. Ação imediata necessária. A definição de syslog é LOG_ALERT.

- Crítico — Este é o nível 2. Condições críticas, como um erro de dispositivo rígido. A definição de syslog é LOG_CRIT.

- Erro — Este é o nível 3. Condições de erro. A definição de syslog é LOG_ERR.

- Advertência — Este é o nível 4. Condições de advertência. A definição de syslog é LOG_WARNING.

- Notificação — Este é o nível 5. Condição normal, mas significativa. A definição de syslog é LOG_NOTICE.

- Informações — Este é o nível 6. Apenas mensagens informativas. A definição de syslog é LOG_INFO. Uma condição que não é uma condição de erro, mas que pode exigir tratamento especial.

- Depuração — Este é o nível 7. A depuração de mensagens contém informações normalmente de uso somente ao depurar um programa. A definição de syslog é LOG_DEBUG.

Note: Neste exemplo, todas as severidades são verificadas.

Etapa 3. Clique em Ir para exibir os itens marcados.

A tabela exibe a Hora do Log, a Severidade do Log, a Categoria e a Descrição. As definições são as seguintes:

- Índice de log — A sequência dos logs.

- Hora do registro — A hora em que a mensagem de syslog foi feita. Exibe a data no formato AAAA-MM-DD e a hora no formato militar.

- Gravidade do registro — Gravidade da mensagem do syslog.

- Descrição — A mensagem principal do syslog.

Etapa 4. (Opcional) Para exibir menos ou mais logs em uma única página, clique no menu suspenso no cabeçalho System Log Table. As opções são 50, 100 e 150.

Note: Neste exemplo, 50 é escolhido.

Etapa 5. (Opcional) Para exibir mais logs, clique nas setas para percorrer as páginas de log.

Etapa 6. (Opcional) Clique no botão Atualizar Logs para atualizar a página e permitir que você exiba os logs mais recentes e mais recentes.

Etapa 7. (Opcional) Para limpar ou apagar os logs da tabela, clique em Clear Logs.

Etapa 8. (Opcional) Para exportar e baixar os logs em um PC ou computador, clique em Save Logs. Um download será iniciado em seu navegador.

Note: O arquivo é salvo em formato .txt.

Agora você deve ter visualizado com êxito os Syslogs em um roteador RV130 e RV130W.

Se quiser saber mais sobre este tópico ou sobre o roteador RV130, clique nos seguintes links:

- Exibir logs em um roteador da série RV

- Página de produto do roteador VPN Cisco RV130