Objetivo

O SNMP (Simple Network Management Protocol) é usado para gerenciamento de rede, solução de problemas e manutenção. O SNMP grava, armazena e compartilha informações com a ajuda de dois softwares principais: um sistema de gerenciamento de rede (NMS) que é executado em dispositivos gerenciadores e em um agente que é executado em dispositivos gerenciados. O RV34x Series Router suporta SNMP versões 1, 2 e 3.

O SNMP v1 é a versão original do SNMP que não tem certas funcionalidades e só funciona em redes TCP/IP, enquanto o SNMP v2 é uma iteração melhorada de v1. SNMP v1 e v2c devem ser escolhidos somente para redes que utilizam SNMPv1 ou SNMPv2c. O SNMP v3 é o mais novo padrão de SNMP e aborda muitos dos problemas de SNMP v1 e v2c. Em particular, ele lida com muitas das vulnerabilidades de segurança de v1 e v2c. O SNMP v3 também permite que os administradores mudem para um padrão SNMP comum.

Este artigo explica como configurar as configurações SNMP no RV34x Series Router.

Dispositivos aplicáveis

- Série RV34x

Versão de software

- 1.0.1.16

Configurar as configurações SNMP no roteador RV34x Series

Definir configurações SNMP

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do roteador e escolha Configuração do sistema > SNMP.

Etapa 2. Marque a caixa de seleção SNMP Enable para ativar o SNMP.

Etapa 3. (Opcional) Marque a caixa de seleção Enable Allow user access from Internet para permitir o acesso autorizado do usuário fora da rede por meio de aplicativos de gerenciamento, como o Cisco FindIT Network Management.

Etapa 4. (Opcional) Marque a caixa de seleção Permitir acesso de usuário da VPN para permitir acesso autorizado de uma VPN.

Etapa 5. No menu suspenso Version (Versão), escolha uma versão SNMP para usar na rede. As opções são:

- v1 — opção menos segura. Usa texto simples para community strings.

- v2c — o melhor suporte para tratamento de erros fornecido pelo SNMPv2c inclui códigos de erro expandidos que distinguem diferentes tipos de erros; todos os tipos de erros são relatados por meio de um único código de erro em SNMPv1.

- v3 — SNMPv3 é um modelo de segurança no qual uma estratégia de autenticação é configurada para um usuário e o grupo no qual o usuário reside. O nível de segurança é o nível de segurança permitido em um modelo de segurança. Uma combinação de um modelo de segurança e um nível de segurança determina qual mecanismo de segurança é usado ao tratar um pacote SNMP.

Note: Neste exemplo, v2c é escolhido.

Etapa 6. No campo System Name, insira um nome para o roteador para facilitar a identificação em aplicativos de gerenciamento de rede.

Note: Neste exemplo, ArkHives é usado como o Nome do sistema.

Passo 7. No campo System Contact, insira um nome de um indivíduo ou administrador para se identificar com o roteador em caso de emergência.

Note: Para este exemplo, Noah é usado como o Contato do sistema.

Etapa 8. No campo System Location, insira um local do roteador. Isso torna a localização de um problema muito mais fácil para um administrador.

Note: Para este exemplo, FloodPlains é usado como a Localização do sistema.

Para prosseguir com a configuração, clique na versão SNMP escolhida na Etapa 5.

- Configurar SNMP 1 ou v2c

- Configurar SNMP v3

Configurar SNMP 1 ou v2c

Etapa 1. Se o SNMP v2c foi escolhido na Etapa 5, insira o nome da comunidade SNMP no campo Get Community. Cria uma comunidade somente leitura que é usada para acessar as informações do agente SNMP. A string de comunidade enviada no pacote de solicitação enviado pelo remetente deve corresponder à string de comunidade no dispositivo do agente.  A string padrão para somente leitura é pública.

Note: A senha somente leitura dá autoridade para recuperar somente informações. Neste exemplo, é usado o pblick.

Etapa 2. No campo Set Community, insira um nome de comunidade SNMP. Ele cria uma comunidade de leitura e gravação que é usada para acessar as informações do agente SNMP. Somente as solicitações dos dispositivos que se identificam com esse nome de comunidade são aceitas. Este é um nome criado pelo usuário. O padrão é privado.

Note: É aconselhável alterar ambas as senhas para algo mais personalizado para evitar ataques à segurança de terceiros. Nesse exemplo, é usado o pribado.

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações de SNMP v1 ou v2. Vá para a área Configuração de interceptação.

Configurar SNMP v3

Etapa 1. Se o SNMP v3 tiver sido escolhido, clique em um botão de opção na área Nome de usuário para escolher um privilégio de acesso. As opções são:

- convidado — Privilégios somente leitura

- admin — privilégios de leitura e gravação

Note: Para este exemplo, o convidado é escolhido.

A área Privilégio de acesso mostra o tipo de privilégio dependendo do botão de opção clicado.

Etapa 2. Clique em um botão de opção na área Authentication Algorithm para escolher um método que o agente SNMP usará para autenticar. As opções são:

- Nenhum — Nenhuma autenticação de usuário é usada.

- MD5 — O Message-Digest Algorithm 5 usa um valor de hash de 128 bits para a autenticação. Requer nome de usuário e senha.

- SHA1 — O Secure Hash Algorithm (SHA-1) é um algoritmo de hash unidirecional que produz um resumo de 160 bits. O SHA-1 computa mais lentamente que o MD5, mas é mais seguro que o MD5.

Note: Para este exemplo, MD5 é escolhido.

Note: Se você escolheu Nenhum, pule para a área Configuração de interceptação.

Etapa 3. No campo Authentication Password, digite uma senha.

Etapa 4. (Opcional) Na área Encryption Algorithm (Algoritmo de criptografia), clique em um botão de opção para escolher como as informações de SNMP serão criptografadas. As opções são:

- Nenhum — Nenhuma criptografia é usada. Se esta etapa for escolhida, vá para a área Configuração de interceptação.

- DES — Data Encryption Standard (DES) é um método de criptografia de 56 bits que não é muito seguro, mas pode ser necessário para compatibilidade com versões anteriores.

- AES — Advanced Encryption Standard (AES). Se esta opção for escolhida, será necessária uma senha de criptografia.

Note: Para este exemplo, DES é escolhido.

Etapa 5. (Opcional) Se DES ou AES tiver sido escolhido, insira uma senha de criptografia no campo Senha de criptografia.

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações de SNMP v3. Prossiga agora para a área Configuração de interceptação.

Configuração de armadilha

Etapa 1. No campo Trap Receiver IP Address, insira um endereço IPv4 ou IPv6 que receberá as interceptações SNMP.

Note: Para este exemplo, 192.168.2.202 é usado.

Etapa 2. Insira um número de porta UDP (User Datagram Protocol) no campo Trap Receiver Port (Porta do receptor de interceptação). O agente SNMP verifica se há solicitações de acesso nesta porta.

Note: Para este exemplo, 161 é usado.

Etapa 3. Clique em Apply.

Etapa 4. (Opcional) Para salvar a configuração permanentemente, vá para a página Copiar/Salvar configuração ou clique no ícone na parte superior da página.

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações de SNMP em um RV34x Series Router.