Objetivo

O recurso Tempo limite da sessão permite que um administrador configure a quantidade de tempo que uma sessão específica pode permanecer ociosa. Por sua vez, isso também limita a possibilidade de ter acesso indesejado à rede fazendo logoff da sessão quando ela estiver ociosa.

A definição das configurações de tempo limite da sessão também é vantajosa se você estiver conduzindo configurações que levem algum tempo, para que você possa definir os tempos limite da sessão como um tempo muito maior. Isso ajuda a evitar situações em que o administrador deve refazer uma configuração inteira porque a sessão expirou.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como definir as configurações de tempo limite da sessão no RV34x Series Router.

Dispositivos aplicáveis

- Série RV34x

Versão de software

- 1.0.01.16

Definir configurações de tempo limite da sessão

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do roteador e escolha Firewall > Session Timeout.

Etapa 2. No campo Tempo limite da sessão TCP, insira a duração em segundos após a qual as sessões inativas do Transmission Control Protocol (TCP) são removidas da tabela de sessões. O intervalo vai de 30 a 86400 segundos. O padrão é 1800.

Note: Para este exemplo, 1801 é usado.

Etapa 3. No campo UDP Session Timeout, insira a duração em segundos em que as sessões inativas do User Datagram Protocol (UDP) são removidas da tabela de sessões. O intervalo vai de 30 a 86400 segundos. O padrão é 30 segundos.

Note: Neste exemplo, 31 é usado.

Etapa 4. Insira o tempo em segundos no campo Duração do tempo limite da sessão ICMP, após o qual as sessões do ICMP (Internet Control Message Protocol) inativas serão removidas da tabela de sessões. O intervalo é de 15 a 60 segundos. O padrão é 30.

Note: Neste exemplo, 31 é usado.

Etapa 5. No campo Máximo de conexões simultâneas, insira o número de conexões simultâneas permitidas.

Note: Neste exemplo, 40001 é usado.

A área Conexões atuais exibe o número de conexões simultâneas ativas.

Etapa 6. (Opcional) Para limpar as conexões atuais, clique no botão Limpar conexões.

Passo 7. Clique em Apply para salvar as configurações.

Etapa 8. (Opcional) Para salvar a configuração permanentemente, vá para a página Copiar/Salvar configuração ou clique no ícone na parte superior da página.

Agora você deve ter configurado com êxito as Configurações de tempo limite da sessão no RV34x Series Router.