Summary

O acesso ao servidor Web interno não funciona quando o recurso de filtragem da Web está ativado, mas funciona bem quando está desativado.

Data de identificação

11 de julho de 2016

Data de resolução

13 de janeiro de 2017

Produtos afetados

Modelo

Versão do firmware

RV320, RV325

1.2.1.14, 1.3.1.10

Descrição do problema

O acesso ao servidor Web interno não funciona quando o recurso de filtragem da Web está ativado, mas funciona bem quando está desativado. Os pacotes de resposta que acessam o servidor Web interno não passaram pelo caminho de Conversão de Endereço de Rede (NAT - Network Address Translation) corretamente. O handshake inicial do Protocolo de Controle de Transmissão (TCP - Transmission Control Protocol) é concluído, mas a solicitação GET é filtrada.

Resolução

Ajuste o caminho do pacote de resposta.