Introduction

O objetivo deste artigo é fornecer um "o que está na caixa?" especificações de produto de estilo sobre o roteador VPN de WAN dupla RV340. Para uma análise mais aprofundada, clique aqui para ver a folha de dados consolidada RV34X Series.

O roteador VPN de WAN dupla RV340 é um dispositivo flexível, fácil de usar e de alto desempenho, bem adequado para pequenas empresas. Com mais recursos de segurança, como Filtragem da Web, Controle de Aplicativos e Proteção de Origem de IP, o novo RV340 oferece conectividade com fio, banda larga e altamente segura para pequenos escritórios e funcionários remotos. Esses novos recursos de segurança também facilitam o ajuste da atividade permitida na rede.

Note: Para ver um artigo de estilo "back of the box" sobre o roteador VPN WAN dupla RV340, clique aqui.

Recursos do produto

- Controle de aplicativos para proteger sua rede por meio de conjuntos de políticas de aplicativos

- Filtragem da Web para proteção contra sites mal-intencionados ou não relacionados ao trabalho. Filtrando mais de 27 bilhões de URLs.

- Filtragem de conteúdo para restringir o acesso a determinados sites.

- Cliente de trabalhador remoto para o trabalhador em movimento.

- A VPN de site a site IP Security (IPsec) ajuda a permitir a conectividade segura para funcionários remotos e vários escritórios.

- Segurança forte: Criptografia de hardware e firewall SPI (stateful packet inspection) comprovados.

- Portas WAN duplas

- Portas USB duplas para backup e restauração, e para failover de modem 3G/4G ou conectividade primária alternativa.

- Portas Gigabit Ethernet de alto desempenho, permitindo transferências de arquivos grandes e vários usuários.

- Instalação simples e utilitário intuitivo baseado na Web

- Suporte de gerenciamento de rede FindIT

- Suporte líder do setor

Conteúdo do pacote

a)                 b)

c)                                        d)

e)                                        )

g)                                     h)

i)

a) Roteador VPN WAN duplo RV340

b) Cabo Ethernet

c) Guia de início rápido

d) Adaptador de alimentação

e) Cabo do console

f) 2 suportes para montagem em rack

g) 8 parafusos de montagem

h) Âncoras e parafusos

i) Pastas de espuma

Requisitos mínimos

- Um switch ou roteador com suporte a PoE, injetor de PoE ou adaptador de energia CA

- Navegador da Web ativado por Java para a configuração baseada na Web

Configurações padrão

Parâmetro

Valor padrão

Nome de usuário

cisco

Senha

cisco

Endereço IP da LAN

192.168.1.1

IP da LAN de retorno

192.168.1.1

Máscara de sub-rede

255.255.255.0

Exibições de produtos

Vista do painel frontal

O painel frontal mostra o número do modelo, o botão Reset (Redefinir) e vários LEDs para Power (Alimentação), VPN, Diagnostics (Diagnóstico), LAN, WAN e USB.

Vista do painel traseiro

O painel traseiro mostra a porta USB 1, as portas WAN 1 e 2, as portas LAN 1 a 4, a porta do console, a chave On e Off e a porta do adaptador de energia 12VDC 2.5A.

Vista do painel do lado direito

O painel direito mostra a segunda porta USB.

Detalhes técnicos

LEDs de status

Esse LED indica o status do dispositivo dependendo do estado em que ele está.

Função

Nome do LED

Comportamento do LED

LINK/ACT e velocidade

LED superior

LAN1-4

VERDE

DESLIGADO - Nenhum link detectado

Piscando - Link detectado, Dados Rx/TX

GIGABIT

LED inferior

LAN1-4

VERDE

DESLIGADO - link 10 M/100 M detectado ou nenhum link

Sólido - Link 1000 M detectado

Alimentação

PWR

VERDE

DESLIGADO - O dispositivo está DESLIGADO.

Sólido - Ligado e inicializado.

Piscando - Inicializando

DMZ

DMZ

VERDE

DESLIGADO - O dispositivo está DESLIGADO ou a DMZ está desativada.

Sólido - DMZ ativado.

VPN

LED VPN

VERDE

DESLIGADO - Nenhum túnel VPN definido ou nenhum túnel VPN foi desativado.

Sólido - Pelo menos um túnel VPN está ativado.

Piscando - Dados Rx/TX

Âmbar

Sólido - Nenhuma VPN habilitada está ativada.

Diagnóstico

DIAG

VERMELHO

DESLIGADO - Sem energia ou prestes a inicializar.

Piscando lentamente - O firmware está sendo atualizado.

Piscando rápido - A atualização do firmware está falhando.

Sólido - O sistema falhou ao inicializar com imagens de firmware ativas e inativas ou no modo de recuperação.

USB

USB 1 e USB 2

VERDE

DESLIGADO - Sem energia ou USB detectado, ou USB conectado, mas não reconhecido.

Sólido - USB está conectado ao ISP e USB é reconhecido.

Piscando - Dados Rx/TX

Note: Para saber mais sobre as especificações do produto RV340, clique aqui.

Conteúdo relacionado

- Defina as configurações de Power over Ethernet (PoE) no roteador RV345P

- Configurar o controle de aplicativos no roteador RV34x Series

- Configurar o filtro de conteúdo no roteador RV34x Series

- Configurar o IP Source Guard no RV34x Series Router

- Defina as configurações de log do sistema no RV34x Series Router

- Gerenciar agendas no roteador RV34x Series

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco