Introduction

Este artigo tem como objetivo fornecer especificações de produto estilo "back of the box" sobre o roteador VPN de WAN dupla RV345. Para uma análise mais aprofundada, clique aqui para ver a folha de dados consolidada RV34X Series.

O Roteador VPN de WAN dupla RV345, parte da série RV34x, é fácil de usar, flexível, de alto desempenho e duradouro, o que o torna adequado para pequenas empresas. Agora com vários recursos de segurança adicionais, como Filtragem da Web, Controle de Aplicativos e Proteção de Origem de IP, o novo RV345 fornece conectividade com fio, banda larga e altamente segura para pequenos escritórios e funcionários remotos. Esses novos recursos de segurança também facilitam o ajuste da atividade permitida na rede.

Note: Para ver um "o que há na caixa?" artigo de estilo sobre o RV345 Dual-WAN VPN Router, clique aqui.

Especificações do produto

Especificações

Descrição

Padrões

IEEE, 802.3, 802.3u, 802.1Q (VLAN), 802.11e (QoS sem fio), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)

Sistema operacional

Linux

Tipo de cabeamento

Categoria 5e ou superior

Portas

LAN, WAN, USB, Console

Interfaces físicas

Especificações

Descrição

Portas

16 Ethernet 10/100/1000, com suporte para 802.3af

1 porta de console

12V CC 2.5 A porta do adaptador de energia

2 WAN

2 portas USB

Botões

Botão Redefinir

Switch

Chave liga/desliga

Slot de trava

Slot para trava Kensington

Montagem e segurança física

Opções de montagem

São fornecidos 2 suportes para montagem em rack, incluindo 8 parafusos.

Especificações físicas

Dimensões físicas

(L x P x A)

280 x 44 x 170 mm (11 x 1,75 x 6,75 pol)

Peso

1,2 kg (2,5 lb)

Recursos de rede

Especificações

Especificações

Suporte a VLAN

Yes

Protocolos de rede

Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

proxy DNS

Encaminhamento de proxy e multicast do Internet Group Management Protocol (IGMP)

Dynamic Domain Name System (DynDNS), No Internet Protocol (NOIP)

Conversão de endereço de rede (NAT), Conversão de endereço de porta (PAT)

NAT de um para um

Gerenciamento de portas

Espelhamento de portas

Bonjour

Número de VLANs

1 VLAN ativa (intervalo 2-4096)

Protocolos de Roteamento

Roteamento estático

Roteamento dinâmico

RIP v1 e v2

Roteamento entre VLANs

Tradução de Endereço de Rede (NAT)

PAT, protocolo NAPT

Borda da rede (DMZ)

Configurável por software para qualquer endereço IP da LAN

Balanceamento de carga

Yes

Quality of Service (QoS)

Enfileiramento de WAN

3 filas

Suporte a Ponto de Código de Serviços Diferenciados (DSCP - Differentiated Services Code Point Support)

Classe de serviço (CoS)

Gerenciamento de largura de banda para priorização de serviços

IPv6

IPv4 e IPv6 de pilha dupla

tunelamento 6to4

Configuração automática de endereço stateless

Servidor DHCPv6 para clientes IPv6 na LAN

Cliente DHCPv6 para conectividade WAN

Internet Control Message Protocol (ICMP) v6

Roteamento estático IPv6

Roteamento IPv6 dinâmico com RIPng

Suporte a host IPv6

RADIUS IPv6

Network Time Protocol (NTP)

Camada 2

VLANs baseadas em 802.1Q para 5 VLANs ativas

Security

Especificações

Descrição

Controle de acesso

Sim, lista de controle de acesso de gerenciamento (ACL) mais ACL MAC

Gerenciamento seguro

HTTPS, complexidade de nome de usuário/senha

Firewall

Firewall SPI (Stateful Packet Inspection), encaminhamento e disparo de portas, prevenção de negação de serviço (DoS), DMZ baseada em software

Os ataques de DoS impediram:

- Inundação de SYN

- Echo Storm

- Inundação de ICMP

- Inundação de UDP

- Inundação de TCP

Bloqueia Java, cookies, ative-X, proxy HTTP

Filtro da Web

Filtra sites mal-intencionados e bloqueia sites prejudiciais

Filtro de conteúdo

Bloqueio estático de URL ou bloqueio de palavra-chave

Controle de aplicativos

Yes

Proteção de origem de IP

Vincular endereços IP a endereços MAC

VPN

IPSec

Sim; Máximo de 50 túneis

Cliente a site

Yes

Cliente VPN de funcionário remoto

Yes

Servidor PPTP

Sim; 25 túneis máximos

Servidor L2TP

Sim; 25 túneis máximos

VPN SSL

Sim; 50 túneis máximos

Rendimento de VPN (IPsec)

50 Mbps

Configuração

Especificações

Descrição

Utilitário baseado na Web

Configuração simples, baseada em navegador (HTTP, HTTPS)

Interface de linha de comando (CLI)

Linha de comando usando SSH

Protocolos de gerenciamento

Navegador da Web, SNMP (Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour, Universal Plug and Play (UPnP)

Gerenciamento remoto

Yes

Registro de eventos

Local, remoto syslog, alertas por e-mail

Diagnóstico de rede

Registro, ping, traceroute, pesquisa de DNS e espelho de porta

Atualização do firmware da Web

Firmware atualizável por meio de navegador da Web, arquivo de configuração importado e exportado

Protocolo de Configuração de Host Dinâmico (DHCP)

Cliente DHCP

host Pv6

Yes

redirecionamento HTTP

Yes

Hora do sistema

Suporta NTP, entrada manual de horário de verão

Idiomas

GUI support English

Ambiente

Especificações

Descrição

Alimentação

12V 2,5 A

Certificações

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Temperatura de operação

0° a 40°C (32° a 104°F)

Temperatura de armazenamento

-20° a 70°C (-4° a 158°F)

Umidade operacional

10% a 85%, sem condensação

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco