Objetivo

O Roteador VPN Multifunção Cisco RV130 com Filtragem da Web é um dispositivo fácil de usar, flexível e de alto desempenho, adequado para pequenas empresas. Agora com a filtragem da Web, o novo RV130 oferece conectividade com fio, banda larga e altamente segura para pequenos escritórios e funcionários remotos.

Este artigo tem como objetivo fornecer especificações de produto sobre o Roteador VPN Multifunção RV130 com Filtragem da Web.

Observação: Para saber mais sobre o Roteador VPN Multifunção RV130 com Filtragem da Web, clique aqui.

Especificações do produto

Especificações

Descrição

Padrões

IEEE, 802.3, 802.3u, 802.1Q (VLAN), 802.1D (Spanning Tree), 802.11i (segurança WPA2), 802.11e (QoS sem fio), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460 )

Sistema operacional

Linux

Tipo de cabeamento

Categoria 5e ou melhor

Portas

LAN, WAN, USB, Console

Interfaces físicas

Especificações

Descrição

Portas

4 portas LAN Gigabit de 10/100/1000 Mbps com switch gerenciado, uma única porta WAN Gigabit de 10/100/1000 Mbps, uma porta USB, uma porta de alimentação de 12VDC

Botões

Botões

Botão Reset, botão Power

LEDs

Alimentação, VPN, LAN (1-4), WAN e USB

Slot de trava

Slot para trava Kensington

Especificações físicas

Dimensões físicas

(L x P x A)

149,86 x 29,9 x 150,11 mm

Peso

0,72 kg

Recursos de rede

Especificações

Especificações

Suporte a VLAN

Yes

Protocolos de rede

Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

proxy DNS

Proxy de Internet Group Management Protocol (IGMP) e encaminhamento multicast

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Dynamic Domain Name System (DynDNS), No Internet Protocol (NOIP)

Conversão de endereço de rede (NAT), Conversão de endereço de porta (PAT)

NAT de um para um

Gerenciamento de portas

Espelhamento de portas

Bonjour

Número de VLANs

5 VLANs ativas (intervalo 3-4096)

Protocolos de Roteamento

Roteamento estático

Roteamento dinâmico

RIP v1 e v2

Roteamento entre VLANs

Tradução de Endereço de Rede (NAT)

PAT, protocolo NAPT (Network Address Port Translation)

Borda da rede (DMZ)

Configurável por software para qualquer endereço IP da LAN

Spanning Tree

Yes

Balanceamento de carga

Yes

Quality of Service (QoS)

Enfileiramento de WAN

3 filas

Suporte a Ponto de Código de Serviços Diferenciados (DSCP)

Classe de serviço (CoS)

Gerenciamento de largura de banda para priorização de serviços

IPv6

Pilha dupla de IPv4 e IPv6

tunelamento 6to4

Configuração automática do endereço stateless

Servidor DHCPv6 para clientes IPv6 na LAN

Cliente DHCPv6 para conectividade WAN

Protocolo ICMP v6

Roteamento IPv6 estático

Roteamento IPv6 dinâmico com RIPng

Suporte a host IPv6

RADIUS IPv6

Network Time Protocol (NTP)

Camada 2

VLANs baseadas em 802.1Q, 5 VLANs ativas

Security

Especificações

Descrição

Controle de acesso

Sim, lista de controle de acesso de gerenciamento (ACL) mais ACL MAC

Gerenciamento seguro

HTTPS, complexidade de nome de usuário/senha

Firewall

Firewall SPI (Stateful Packet Inspection), encaminhamento e disparo de portas, prevenção contra negação de serviço (DoS), DMZ baseada em software

Ataques de DoS evitados:

Inundação de SYN

Tempestade de eco

Inundação de ICMP

Inundação de UDP

Inundação de TCP

Bloqueia Java, cookies, ative-X, proxy HTTP

Filtro da Web

Filtra sites mal-intencionados e bloqueia sites prejudiciais

Controle de aplicativos

Yes

Proteção de origem de IP

Associar endereços IP a endereços MAC

VPN

Gateway para gateway IPsec VPN

10 túneis IPsec de gateway a gateway

IPsec de cliente para gateway

10 túneis IPsec de cliente para gateway usando o cliente VPN TheGreenBow e ShrewSoft

VPN PPTP

10 túneis no máximo

Passagem de VPN

Passagem IPSec/PPTP/Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)

Taxa de transferência de VPN (IPsec)

50 Mbps

Configuração

Especificações

Descrição

Utilitário baseado na Web

Configuração simples baseada em navegador (HTTP, HTTPS)

Protocolos de gerenciamento

Navegador da Web, Simple Network Management Protocol (SNMP) v3, Bonjour, Universal Plug and Play (UPnP)Sim

Gerenciamento remoto

Yes

Registro de eventos

Alertas de e-mail, syslog remoto e local

Diagnóstico de rede

Log, Ping, Traceroute, consulta DNS e Espelhamento de porta

Atualização do firmware da Web

Firmware atualizável através de navegador da Web, importado e exportado arquivo de configuração

Protocolo de Configuração de Host Dinâmico (DHCP)

Cliente DHCP

Host Pv6

Yes

redirecionamento de HTTP

Yes

Hora do sistema

Suporta NTP, entrada manual de horário de verão

Idiomas

Suporte GUI em inglês

Ambiental

Especificações

Descrição

Alimentação

12 V 2,5 A

Certificações

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Temperatura de operação

0° a 40°C (32 ° a 104°F)

Temperatura de armazenamento

-20° a 70°C (-4° a 158°F)

Umidade operacional

10 a 85%, sem condensação