Objetivo

O Roteador VPN Wireless-AC Cisco RV134W VDSL2 oferece excelente desempenho e é fácil de configurar, implantar e usar. Esse dispositivo pode ser usado para se conectar a uma interface Ethernet Wide Area Network (WAN) normal ou a uma interface Asymmetrical Digital Subscriber Line 2 plus (VDSL2). Ele também oferece suporte ao Cisco FindIT Network Management, que permite que você gerencie dispositivos suportados da Cisco, como switches, roteadores e pontos de acesso sem fio da Cisco. Para saber mais sobre o Cisco FindIT Network Management, clique aqui. O RV134W é adequado para escritórios domésticos de pequenos escritórios (SOHO) e implantações menores com recursos de VPN (Virtual Private Network).

Este artigo tem como objetivo mostrar as especificações do roteador VPN Wireless-AC RV134W VDSL2.

Note: Para saber mais sobre o roteador VPN Wireless-AC RV134W VDSL2, clique aqui.

Especificações do produto

Especificações

Descrição

Padrões

IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.1D, 802.1p, 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1X (autenticação de segurança), 8 202.1Q (VLAN), 802.11i (segurança WPA2 [Wi-Fi Protected Access]), 802.11e (QoS sem fio), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 105 8), RIP v2 (RFC 1723)

Interfaces físicas

Portas

LAN, WAN, USB, console

Switch

Botão liga/desliga (ligado, desligado)

Botões

Redefinir, Wi-Fi (ligado, desligado)

Tipo de cabeamento

Categoria 5e ou superior

LEDs

Alimentação, DSL ou WAN, Internet, LAN (portas de 1 a 4), sem fio, VPN, USB

Sistema operacional

Linux

Recursos de rede

Protocolos de rede

Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

proxy DNS

agente de retransmissão de DHCP

Encaminhamento de proxy e multicast do Internet Group Management Protocol (IGMP)

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Dynamic Domain Name System (DynDNS, NOIP)

Conversão de endereço de rede (NAT), Conversão de endereço de porta (PAT)

NAT de um para um

Gerenciamento de portas

Espelhamento de portas

DMZ configurável por software para qualquer endereço IP de LAN

Gateways de Camada de Aplicação (ALG - Application Layer Gateways) do Protocolo de Iniciação de Sessão (SIP - Session Initiation Protocol)

LAN

4 portas LAN de 10/100/1000 Mbps com um switch gerenciado

WAN

1 porta WAN GE 10/100/1000 Mbps

WAN

1 VDSL2

WLAN

Ponto de acesso sem fio 802.11ac de alta velocidade incorporado

Protocolos de Roteamento

Roteamento estático

Roteamento dinâmico

RIP v1 e v2

Roteamento entre VLANs

Tradução de Endereço de Rede (NAT)

Port Address Translation (PAT), protocolo NAPT (Network Address Port Translation Conversão de endereço de porta)

Suporte a VLAN

VLANs baseadas em porta e 802.1Q

Número de VLANs

6 VLANs ativas (intervalo de 2 a 4094)

IPv6

IPv4 e IPv6 de pilha dupla

6

Configuração automática de endereço stateless

Servidor DHCPv6 para clientes IPv6 em uma LAN

Cliente DHCPv6 para conectividade WAN

Internet Control Message Protocol (ICMP) v6

Roteamento IPv6 estático

Roteamento IPv6 dinâmico com RIPng

Borda da rede (DMZ)

Configurável por software para qualquer endereço IP da LAN

Camada 2

VLANs baseadas em 802.1Q, 6 VLANs ativas

Security

Firewall

Firewall SPI (Stateful Packet Inspection), encaminhamento e disparo de portas, prevenção de negação de serviço (DoS), DMZ baseada em software

Os ataques de DoS impediram:

Inundação de SYN

Echo Storm

Inundação de ICMP

Inundação de UDP

Inundação de TCP

Bloquear Java, cookies, ative-X, proxy HTTP

Controle de acesso

Listas de controle de acesso IP; Controle de acesso sem fio baseado em MAC

Filtragem de conteúdo

Bloqueio estático de URL ou bloqueio de palavra-chave

Gerenciamento seguro

HTTPS, complexidade de nome de usuário e senha

Configuração protegida por Wi-Fi (WPS)

WPS

Privilégios do usuário

2 níveis de acesso: administrador e convidado

qos

Prioridade baseada em porta 802.1p em portas LAN, prioridade baseada em aplicativos em portas WAN

4 filas

Suporte a Ponto de Código de Serviços Diferenciados (DSCP - Differentiated Services Code Point)

Classe de serviço (CoS)

Gerenciamento de largura de banda para priorização de serviços

Desempenho

throughput de NAT

750 Mbps (WAN Ethernet)

Sessões simultâneas

7500

Rendimento de VPN IPsec (3DES, AES)

20 Mbps

Configuração

interface de usuário da Web

Configuração simples, baseada em navegador (HTTP, HTTPS)

Interface de linha de comando (CLI)

Linha de comando usando SSH

Gerenciamento

interface de usuário da Web

Configuração simples, baseada em navegador (HTTP, HTTPS)

CLI

Linha de comando usando SSH

Protocolos de gerenciamento

Navegador da Web, Bonjour, Universal Plug and Play (UPnP)

Registro de eventos

Alertas locais, syslog e-mail

Diagnóstico de rede

Ping, Traceroute, pesquisa de DNS e espelho de porta

Atualização

O firmware pode ser atualizado por meio de um navegador da Web, arquivo de configuração importado ou exportado

Hora do sistema

Suporta NTP, horário de verão, entrada manual

Idiomas

GUI suporta inglês

Tecnologia Wireless

Tipo de rádio e modulação

802.11b: espectro de propagação de sequência direta (DSSS), 802.11g: OFDM (orthogonal frequency division multiplexing), 802.11n: OFDM, 802.11ac:OFDM

WLAN

Ponto de acesso baseado no padrão IEEE 802.11ac de 5 GHz, 2,4 GHz e compatibilidade 802.11n com 802.11b/g

Canais de operação

11 América do Norte, 13 a maior parte da Europa, seleção de canais automáticos

Isolamento sem fio

Isolamento sem fio entre clientes

Antenas internas

4

Ganho de antena em dBi

2 dBi

Potência de transmissão

2,4 GHz

802.11b: 19 dBm +/- 2,5 dBm

802.11g: 17 dBm +/- 2,5 dBm

802.11n: 15 dBm +/- 2,5 dBm

5 GHz

802.11a: 15 dBm +/- 2,5 dBm

802.11n: 14 dBm +/- 2,5 dBm

802.11ac: 12 dBM +/- 2,5 dBm

Sensibilidade do receptor

0,4 GHz

-86 dBm a 11 Mbps, -74 dBm a 54 Mbps

-68 dBm em mcs15, HT20

-65 dBm em mcs15, HT40

5 GHz

-74 dBm a 54 Mbps

-68 dBm em mcs15, HT20

-64 dBm em mcs15, HT40

-64 dBm em mcs8nss=2, VHT20

-59 dBm em mcs9nss=2, VHT40

-57 dBm em mcs9nss=2, VHT80

Radiofreqüência

Banda dupla de 2,4 GHz e 5 GHz

Clientes WLAN ativos

Suporta até 100 clientes simultâneos

Vários SSIDs

Suporta vários SSIDs (Service Set Identifiers — Identificadores de Conjunto de Serviços), 4 SSIDs por rádio (banda), 8 SSIDs no total.

Mapa de VLAN sem fio

Suporta mapeamento de SSID para VLAN com isolamento de cliente sem fio

segurança de WLAN

WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA, WPA2-PSK, WPA2-ENT, 802.11i

Multimídia Wi-Fi (WMM)

WMM, economia de energia WMM (WMM-PS)

Ambiente

Alimentação

12 V/2,5 A (para NA/AZ SKU)

12 V/3 A (para SKU G5/IN)

Certificações

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Temperatura de operação

0° a 40°C (32° a 104°F)

Temperatura de armazenamento

-20° a 70°C (-4° a 158°F)

Umidade operacional

10% a 85%, sem condensação