Objetivo

Para atualizar o firmware, um arquivo específico deve ser baixado da Internet e carregado no dispositivo. As atualizações de firmware podem corrigir bugs de software, melhorar recursos e estender a vida útil do dispositivo. Essas melhorias podem beneficiar o desempenho geral de um dispositivo. Quando uma atualização de firmware é aplicada, as comunicações do roteador param temporariamente.

Este documento explica como atualizar o firmware nos Roteadores VPN RV016, RV042, RV042G e RV082.

Dispositivos aplicáveis

- RV016 (Download mais recente)

- RV042 (Download mais recente)

- RV042G (Download mais recente)

- RV082 (Download mais recente)

Baixe o firmware mais recente

Faça o download do arquivo apropriado usando os links acima. Por padrão, o arquivo é salvo na pasta de downloads.

Upgrade de firmware

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração do Roteador e escolha System Management > Firmware Upgrade. A página Firmware Upgrade é aberta:

Observação: clique em Download do firmware do site se ainda não tiver feito o download do firmware. Depois de clicado, a página de informações do roteador será aberta em uma nova janela de um navegador da Web. Clique em Download Software no cabeçalho Suporte no lado direito da página. Clique em Small Business Router Firmware na próxima página da Web e selecione seu dispositivo para baixar o firmware.

Etapa 2. Clique no botão Choose File (Escolher arquivo) para escolher a versão do firmware que você escolheu para instalar no dispositivo.

Etapa 3. Quando o arquivo tiver sido aberto e aparecer ao lado do botão Escolher arquivo, clique em Atualizar. Clique em OK na janela de confirmação. O processo de atualização do firmware será iniciado.

Nota: Se o firmware for submetido a downgrade para uma versão de firmware anterior, o dispositivo será restaurado para os padrões de fábrica e todas as configurações definidas serão perdidas.

Nota: Uma atualização de firmware pode levar alguns minutos. Não desconecte a alimentação nem desconecte o dispositivo do computador. Quando o firmware estiver concluído, será exibido o seguinte:

Após a conclusão da reinicialização, o dispositivo desconecta o usuário.

Para obter mais informações, incluindo links para todos os artigos e documentação sobre sua série de roteadores, selecione uma das seguintes opções:

- RV016 Roteador VPN Multi-WAN

- RV042 Roteador VPN WAN duplo

- RV082 Roteador VPN WAN duplo