Objetivo

É importante manter seus dispositivos atualizados com o firmware ou as correções de bugs mais recentes para manter a rede funcionando sem problemas. O roteador pode ser configurado para atualizar firmware e assinaturas de segurança durante uma hora específica do dia ou imediatamente assim que estiver disponível. Defina o roteador para verificar semanalmente ou mensalmente para executar uma manutenção programada para a rede.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como configurar o roteador para ter atualizações automáticas nos RV34x Series Routers.

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- Série RV34x |1.0.03.20

Configurar atualizações automáticas

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web e escolha Configuração do sistema > Atualizações automáticas.

Etapa 2. Na lista suspensa Verificar a cada, escolha com que frequência o roteador deve procurar atualizações.

Etapa 3. Na área Notificar via, marque a caixa de seleção Email to para receber atualizações por e-mail. A caixa de seleção da GUI do administrador está habilitada por padrão e não pode ser desabilitada. Uma notificação aparecerá na configuração baseada na Web quando uma atualização estiver disponível.

Se as configurações do servidor de e-mail ainda não tiverem sido definidas, clique aqui para saber como.

Etapa 4. Insira um endereço de e-mail no campo Email to address (E-mail para endereço).

Note: É altamente recomendável usar uma conta de e-mail separada em vez de usar seu e-mail pessoal para manter a privacidade.

Etapa 5. Na área Atualização automática, marque as caixas de seleção Notificar do tipo de atualizações sobre as quais deseja ser notificado. As opções são:

- Firmware do sistema — O principal programa de controle do dispositivo.

- Firmware de modem USB — O programa de controle ou driver para a porta USB.

- Assinatura de segurança — Conterá assinaturas para o Controle de aplicativos para identificar aplicativos, tipos de dispositivos, sistemas operacionais e assim por diante.

Etapa 6. Na lista suspensa Atualizar, escolha a hora do dia em que deseja que a atualização automática seja feita. Algumas opções podem variar de acordo com o tipo de atualização escolhido. A assinatura de segurança é a única opção a ter uma opção de atualização imediata.

O Status exibe a versão atual em execução do firmware ou da assinatura de segurança.

Passo 7. Clique em Apply.

Etapa 8. Para salvar a configuração permanentemente, vá para a página Copiar/salvar configuração ou clique no ícone salvar na parte superior da página.

Agora você deve ter configurado com êxito o recurso de Atualizações Automáticas no RV34x Series Router.