Objetivo

O Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) é um protocolo de configuração de rede para hosts em redes IP. O DHCP fornece endereços IP e uma rota padrão e um prefixo de roteamento para os computadores. Quando a Retransmissão de DHCP está ativada, um cliente DHCP sem um endereço IP pode se comunicar com o servidor através de agentes de retransmissão de DHCP.

Este documento explica a configuração do servidor DHCP ou relay nos roteadores VPN RV016, RV042, RV042G e RV082.

Dispositivos aplicáveis

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Versão de software

•4.2.1.02

Configuração do servidor DHCP IPv4

Para configurar um servidor DHCP IPv4, consulte o artigo Configuração do servidor DHCP IPv4 em RV016, RV042, RV042G e RV082 VPN Routers

Configuração de Retransmissão DHCP IPv4 do Servidor DHCP ou Retransmissão DHCP

Para configurar um Relay DHCP IPv4, consulte o artigo Configuração de Retransmissão DHCP IPv4 em RV016, RV042, RV042G e RV082 VPN Routers

Configuração do servidor DHCP IPv6

Para configurar um servidor DHCP IPv6, consulte o artigo Configuração do servidor DHCP IPv6 em RV016, RV042, RV042G e RV082 VPN Routers