Objetivo

Os administradores podem aumentar a segurança de uma rede configurando o Acesso por Hora do Dia para um SSID (Service Set Identifier) específico. Um SSID é o identificador exclusivo associado a uma rede sem fio. O acesso por horário permite que um administrador especifique quando os usuários podem acessar a rede e quando os usuários são restritos.

O objetivo deste documento é explicar como configurar as definições de Acesso por Hora do Dia para um SSID no RV130W.

Dispositivos aplicáveis

RV130W

Etapas do procedimento

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Wireless > Basic Settings. A página Configurações básicas é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção do SSID (Service Set Identifier, Identificador do conjunto de serviços) que deseja editar e clique no botão Time of Day Access para configurar o Time of Day Access para um SSID.

A página Acesso no Horário do Dia é aberta:

Etapa 3. No campo Tempo de atividade, marque a caixa de seleção Habilitar para habilitar o Acesso por horário.

Etapa 4. No campo Hora de início, especifique a hora durante o dia em que a rede se torna acessível aos usuários com as listas suspensas fornecidas.

Etapa 5. No campo Hora de parada, especifique a hora durante o dia em que a rede se torna restrita aos usuários com as listas suspensas fornecidas.

Etapa 6. Clique em Salvar para salvar suas configurações.