Para assistir a um vídeo que mostra como configurar o gerenciamento remoto e de LAN, visite https://youtu.be/9R0Rd5bS1W8

Objetivo

Os clientes conectados à interface LAN ou WAN do roteador podem acessar o utilitário de configuração da Web do roteador. A configuração do Acesso à Web de LAN/VPN pode permitir que os clientes na Rede Local se conectem ao roteador com segurança através do Secure Socket Layer. A configuração do Acesso via Web para Gerenciamento Remoto pode permitir que clientes de fora da rede corporativa se conectem ao roteador através de seu Endereço IP. O Acesso via Web de Gerenciamento Remoto pode ser útil se um administrador quiser acessar ou configurar o roteador de um local remoto.

O objetivo deste documento é mostrar como configurar a LAN e o Acesso via Web de Gerenciamento Remoto nos roteadores RV130 e RV130W.

Dispositivos aplicáveis

RV130

RV130W

Versão de software

•v1.0.1.3

Configuração de acesso à Web para gerenciamento remoto e LAN/VPN

Etapa 1. Inicie a sessão no utilitário de configuração da Web e escolha Firewall > Basic Settings. A página Basic Settings é aberta:

Etapa 2. No campo LAN/VPN Web Access, marque as caixas de seleção correspondentes aos tipos desejados de protocolos de Acesso à Web. Os protocolos são usados para se conectar ao dispositivo a partir de membros da interface LAN.

As opções disponíveis são definidas da seguinte forma:

· HTTP — Os clientes podem se conectar a sites da Web internos por meio do protocolo HTTP padrão. Os elementos HTML dos seus sites são enviados diretamente para o dispositivo cliente. A conexão a sites da Web via HTTP é mais rápida que a conexão HTTPS.

HTTPS — usando o HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS), os clientes podem se conectar a sites internos somente quando os certificados digitais instalados no site forem autenticados com o servidor Web associado a ele. Isso evita ataques de intermediários entre o cliente e o site. Marcar esta opção também fornece criptografia bidirecional entre o cliente e o site.

Note: Marque apenas a caixa de seleção HTTP se as páginas da Web no seu domínio não tiverem os certificados SSL necessários instalados. Marque apenas a caixa de seleção HTTPS se todas as páginas da Web do seu domínio tiverem os certificados SSL instalados. Você pode marcar as duas caixas de seleção para HTTP e HTTPS se quiser versatilidade em como seus clientes acessam o roteador.

Etapa 3. No campo Remote Management, marque a caixa de seleção Enable para habilitar o acesso remoto dos administradores ao utilitário de configuração da Web do dispositivo. Por padrão, o Gerenciamento remoto está desabilitado. Se estiver desmarcada, vá para a Etapa 8.

Quando o Gerenciamento remoto está ativado, o roteador pode ser acessado por qualquer pessoa que saiba seu endereço IP. É importante alterar a senha padrão do dispositivo antes de habilitar esse recurso.Note:

Etapa 4. No campo Acesso Remoto, selecione um botão de opção desejado correspondente ao tipo de protocolo de Acesso Remoto. O protocolo será usado para conectar dispositivos de uma rede remota (WAN) diretamente ao roteador. O HTTPS é mais seguro que o HTTP e é a opção recomendada.

As opções disponíveis são definidas da seguinte forma.

· HTTP — Os clientes podem se conectar a sites da Web internos por meio do protocolo HTTP padrão. Os elementos HTML dos seus sites são enviados diretamente para o dispositivo cliente. A conexão a sites da Web via HTTP é mais rápida que a conexão HTTPS.

HTTPS — usando o HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS), os clientes podem se conectar a sites internos somente quando os certificados digitais instalados no site forem autenticados com o servidor Web associado a ele. Isso evita ataques de intermediários entre o cliente e o site. Marcar esta opção também fornece criptografia bidirecional entre o cliente e o site.

Etapa 5. No campo Remote Upgrade, marque a caixa de seleção Enable para permitir que os administradores atualizem o dispositivo de uma WAN remota.

Etapa 6. No campo Allowed Remote IP Address, escolha quais endereços IP terão acesso remoto ao dispositivo. Clique no botão de opção Any IP Address para permitir a conexão de qualquer dispositivo remoto ou clique no botão de opção abaixo dele para inserir manualmente um intervalo de endereços IP permitidos.

Etapa 7. Insira a porta na qual o acesso remoto é permitido. A porta padrão é 443.

Ao acessar remotamente o roteador, você deve inserir a porta de gerenciamento remoto como parte do endereço IP. Por exemplo:Note: https://<remote-ip>:<remote-port> ou https://168.10.1.11:443.

Etapa 8. Clique em Salvar para salvar suas configurações.