Objetivo

Um firewall é um conjunto de medidas criadas para proteger uma rede bloqueando o acesso a usuários indesejados. O uso de um serviço aplica um protocolo a um determinado intervalo de portas no firewall. Um serviço é um protocolo que se aplica a um intervalo de portas. Os serviços tomam certas ações sob diferentes protocolos.

O objetivo deste documento é mostrar como gerenciar serviços no RV130 e RV130W.

Dispositivos aplicáveis

RV130

RV130W

Configurando o gerenciamento de serviços

Adicionando um serviço

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Firewall > Service Management. A página Gerenciamento de serviços é aberta:

Etapa 2. Clique em Adicionar linha para adicionar um novo serviço à Tabela de gerenciamento de serviços.

Etapa 3. Digite um nome para o novo serviço na coluna Nome do serviço.

Etapa 4. Selecione um protocolo para o novo serviço na coluna Protocolo.

As opções disponíveis são definidas da seguinte forma:

TCP — Protocolo usado para transmitir dados de um aplicativo para a rede. O TCP é geralmente usado para aplicativos em que a transferência de informações deve ser concluída e os pacotes não devem ser descartados. O TCP determina quando os pacotes de Internet precisam ser reenviados e interrompe o fluxo de dados até que todos os pacotes sejam transferidos com êxito.

UDP - Protocolo usado para aplicativos de rede cliente/servidor baseados no Internet Protocol (IP). A principal finalidade deste protocolo é para aplicativos ao vivo. (VOIP, jogos, etc.) O UDP é mais rápido que o TCP porque não há forma de controle de fluxo de dados e nenhuma colisão e erro serão corrigidos. O UDP prioriza a velocidade.

TCP e UDP — Este protocolo utiliza TCP e UDP.

ICMP — Protocolo que envia mensagens de erro e é responsável pelo tratamento de erros na rede. Use este protocolo para obter uma notificação quando a rede tiver problemas com a entrega de pacotes.

Etapa 5. Insira uma porta inicial para o novo serviço na coluna Start Port (Porta inicial). Os números de porta são divididos em três intervalos. As portas bem conhecidas variam de 0 a 1023, as portas registradas variam de 1024 a 29151 e as portas dinâmicas e/ou privadas variam de 49152 a 65535. Se o serviço exigir permissões personalizadas ou temporárias para alocação automática de portas efêmeras, escolha um número de porta no intervalo de portas dinâmicas e/ou privadas. Se o seu serviço exigir permissões específicas e solicitar o acesso à porta registrada atribuído pela Autoridade para Atribuição de Números da Internet, escolha um número de porta no intervalo de portas registradas. Em alguns casos, se o serviço tiver privilégios de superusuário e solicitar soquetes de rede para se vincular a um endereço IP, escolha uma porta do intervalo de portas conhecidas.

Etapa 6. Insira uma porta final para o novo serviço na coluna End Port (Porta final).

Passo 7. Clique em Salvar para salvar o novo serviço.

O roteador carregará e processará o serviço recém-configurado.

A Tabela de Gerenciamento de Serviços será atualizada com o novo serviço.

Excluir um serviço

Etapa 1. Na página Gerenciamento de serviços, marque a caixa de seleção ao lado do serviço que deseja excluir.

Etapa 2. Clique em Excluir para excluir o serviço.

Etapa 3. Clique em Salvar para salvar as alterações.

O roteador carregará e processará o serviço recém-configurado.

A Tabela de Gerenciamento de Serviços será atualizada com o serviço excluído removido.