Objetivo

As VPNs de acesso remoto permitem que usuários únicos se conectem a um site central através de uma conexão segura em uma rede TCP/IP como a Internet. Os servidores VPN PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) são mais adequados para aplicações de acesso remoto, mas também suportam internetworking de LAN.

O objetivo deste documento é mostrar como configurar um servidor VPN usando o Point-to-Point Tunneling Protocol e como adicionar novos usuários de VPN PPTP no RV130 e RV130W.

Dispositivos aplicáveis

RV130

RV130W

Configuração do servidor PPTP

Antes de iniciar o processo de configuração do servidor PPTP, é recomendável alterar o endereço IP da rede local das configurações padrão. As configurações padrão provavelmente se sobreporão à rede residencial do cliente, causando problemas de conectividade. Se for deixado como o padrão, uma mensagem de erro será exibida toda vez que um usuário for adicionado. Neste guia, usaremos nossa rede como a rede 10.0.0.0/24, com o roteador usando o endereço IP 10.0.0.1. Para obter orientação sobre como alterar o endereço IP de sua rede, consulte Note:Configuração de LAN IPv4 em RV130 e RV130W.

Etapa 1. Usando o utilitário de configuração, escolha VPN > PPTP Server. A página Servidor PPTP é aberta:

Etapa 2. Na seção Configuração de PPTP, marque a caixa de seleção Servidor PPTP enable.

Etapa 3. No campo IP Address for PPTP Server, insira o endereço IP LAN do RV130 ou RV130W.

Etapa 4. No campo Endereço IP para clientes PPTP, digite o intervalo de endereços IP a ser atribuído aos usuários.

Etapa 5. Marque a caixa de seleção Enable para que a criptografia MPPE criptografe os links ponto-a-ponto. A Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE) não apenas criptografa pacotes Point-to-Point Protocol (PPP), mas também usa um algoritmo de compactação para otimizar a utilização da largura de banda para suportar várias conexões simultâneas. Essa opção só poderá ser ativada ou desativada se você ativar o Servidor PPTP.

Adicionando novos usuários de VPN PPTP

Etapa 1. Usando o utilitário de configuração, escolha VPN > PPTP Server. A página Servidor PPTP é aberta:

Etapa 2. Na Tabela Conta de Usuário PPTP, clique em Adicionar Linha.

Etapa 3. Marque a caixa de seleção Enable para a nova conta de usuário.

Etapa 4. Insira um nome de usuário no campo Username e insira uma senha para o usuário no campo Password.

Repita as etapas 2 - 4 para adicionar outras contas de usuário.Note:

Etapa 5. Clique em Salvar para aplicar as alterações.