Objetivo

A VPN IPSec (Virtual Private Network) permite que você obtenha acesso remoto aos recursos corporativos com segurança, estabelecendo um túnel criptografado pela Internet.

O objetivo deste documento é mostrar como configurar um servidor VPN IPSec em RV130 e RV130W.

Note: Para obter informações sobre como configurar um servidor VPN IPSec com o cliente VPN Soft Shrew em RV130 e RV130W, consulte o artigo Uso do cliente VPN Soft Shrew com o servidor VPN IPSec em RV130 e RV130W.

Dispositivos aplicáveis

· Firewall VPN Wireless-N RV130W

· Firewall VPN RV130

Versão de software

•v1.0.1.3

Configurar o servidor VPN IPSec

Etapa 1. Inicie a sessão no utilitário de configuração da Web e selecione VPN > IPSec VPN Server > Setup. A página Setup é aberta.

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Server Enable para habilitar o certificado.

Etapa 3. (Opcional) Se o roteador VPN ou o cliente VPN estiver atrás de um gateway NAT, clique em Editar para configurar o NAT Traversal. Caso contrário, deixe NAT Traversal desabilitado.

Note: Para obter mais informações sobre como definir as configurações de NAT Traversal, consulte Internet Key Exchange (IKE) Policy Settings on RV130 and RV130W VPN Routers.

Etapa 4. Insira uma chave com 8 a 49 caracteres que será trocada entre seu dispositivo e o endpoint remoto no campo Pre-Shared Key.

Etapa 5. Na lista suspensa Exchange Mode, escolha o modo para a conexão VPN IPSec. Main é o modo padrão. No entanto, se a velocidade da rede for baixa, escolha o modo Agressivo.

Note: O modo agressivo troca as IDs dos pontos finais do túnel em texto claro durante a conexão, o que requer menos tempo para troca, mas é menos seguro.

Etapa 6. Na lista suspensa Encryption Algorithm, escolha o método de criptografia apropriado para criptografar a Pre-Shared Key na Fase 1. O AES-128 é recomendado por sua alta segurança e rápido desempenho.O túnel VPN precisa usar o mesmo método de criptografia para ambas as extremidades.

As opções disponíveis são definidas da seguinte forma:

· DES — O Data Encryption Standard (DES) é um método de criptografia antigo de 56 bits que não é muito seguro, mas pode ser necessário para compatibilidade com versões anteriores.

3DES — O 3DES (Triple Data Encryption Standard) é um método simples de criptografia de 168 bits usado para aumentar o tamanho da chave, pois criptografa os dados três vezes. Isso fornece mais segurança que o DES, mas menos segurança que o AES.

AES-128 — Advanced Encryption Standard com chave de 128 bits (AES-128) usa uma chave de 128 bits para criptografia AES. O AES é mais rápido e mais seguro que o DES. Em geral, o AES também é mais rápido e mais seguro que o 3DES. AES-128 é mais rápido, mas menos seguro que AES-192 e AES-256.

AES-192 — AES-192 usa uma chave de 192 bits para a criptografia AES. O AES-192 é mais lento, mas mais seguro que o AES-128, e mais rápido, mas menos seguro que o AES-256.

AES-256 — AES-256 usa uma chave de 256 bits para a criptografia AES. AES-256 é mais lento, mas mais seguro que AES-128 e AES-192.

Etapa 7. Na lista suspensa Authentication Algorithm, escolha o método de autenticação apropriado para determinar como os pacotes de cabeçalho do protocolo ESP (Encapsulating Security Payload) são validados na Fase 1. O túnel VPN precisa usar o mesmo método de autenticação para ambas as extremidades da conexão.

As opções disponíveis são definidas da seguinte forma:

· MD5 — MD5 é um algoritmo de hash unidirecional que produz um resumo de 128 bits. MD5 computa mais rápido que SHA-1, mas é menos seguro que SHA-1. MD5 não é recomendado.

SHA-1 — SHA-1 é um algoritmo de hash unidirecional que produz um resumo de 160 bits. SHA-1 computa mais lentamente que MD5, mas é mais seguro que MD5.

SHA2-256 — Especifica o Algoritmo de Hash Seguro SHA2 com o resumo de 256 bits.

Etapa 8. Na lista suspensa Grupo DH, escolha o grupo Diffie-Hellman (DH) apropriado a ser usado com a chave na Fase 1. Diffie-Hellman é um protocolo de troca de chave criptográfica usado na conexão para trocar conjuntos de chave pré-compartilhados. A força do algoritmo é determinada por bits.

As opções disponíveis são definidas da seguinte forma:

· Grupo1 (768 bits) — Calcula a chave mais rapidamente, mas é a menos segura.

· Grupo2 (1024 bits) — Calcula a chave mais lentamente, mas é mais seguro que o Grupo1.

· Grupo 5 (1536 bits) — Calcula a chave mais lentamente, mas é a mais segura.

Etapa 9. No campo IKE SA Life Time, digite o tempo, em segundos, em que a chave automática de IKE é válida. Quando esse tempo expirar, uma nova chave será negociada automaticamente.

Etapa 10. Na lista suspensa Local IP, selecione Single se quiser que um único usuário de LAN local acesse o túnel VPN, ou Subnet se quiser que vários usuários possam acessá-lo.

Etapa 11. Se a opção Sub-rede tiver sido escolhida na Etapa 10, insira o endereço IP de rede da sub-rede no campo Endereço IP. Se Single tiver sido escolhido na Etapa 10, insira o endereço IP do usuário único e vá para a Etapa 13.

Etapa 12. (Opcional) Se a opção Sub-rede tiver sido escolhida na Etapa 10, insira a máscara de sub-rede da rede local no campo Máscara de sub-rede.

Etapa 13. No campo IPSec SA Lifetime, insira o tempo em segundos em que a conexão VPN permanece ativa na Fase 2. Quando esse tempo expirar, a IPSec Security Association da conexão VPN será renegociada.

Etapa 14. Na lista suspensa Encryption Algorithm, escolha o método de criptografia apropriado para criptografar a chave pré-compartilhada na Fase 2. O AES-128 é recomendado por sua alta segurança e rápido desempenho. O túnel VPN precisa usar o mesmo método de criptografia para ambas as extremidades.

As opções disponíveis são definidas da seguinte forma:

· DES — O Data Encryption Standard (DES) é um método de criptografia antigo de 56 bits que é o menos seguro, mas pode ser necessário para compatibilidade com versões anteriores.

3DES — O 3DES (Triple Data Encryption Standard) é um método simples de criptografia de 168 bits usado para aumentar o tamanho da chave, pois criptografa os dados três vezes. Isso fornece mais segurança que o DES, mas menos segurança que o AES.

AES-128 — Advanced Encryption Standard com chave de 128 bits (AES-128) usa uma chave de 128 bits para criptografia AES. O AES é mais rápido e mais seguro que o DES. Em geral, o AES também é mais rápido e mais seguro que o 3DES. AES-128 é mais rápido, mas menos seguro que AES-192 e AES-256.

AES-192 — AES-192 usa uma chave de 192 bits para a criptografia AES. O AES-192 é mais lento, mas mais seguro que o AES-128, e mais rápido, mas menos seguro que o AES-256.

AES-256 — AES-256 usa uma chave de 256 bits para a criptografia AES. AES-256 é mais lento, mas mais seguro que AES-128 e AES-192.

Etapa 15. Na lista suspensa Authentication Algorithm, escolha o método de autenticação apropriado para determinar como os pacotes de cabeçalho do protocolo ESP (Encapsulating Security Payload) são validados na Fase 2. O túnel VPN precisa usar o mesmo método de autenticação para ambas as extremidades.

As opções disponíveis são definidas da seguinte forma:

· MD5 — MD5 é um algoritmo de hash unidirecional que produz um resumo de 128 bits. MD5 computa mais rápido que SHA-1, mas é menos seguro que SHA-1. MD5 não é recomendado.

SHA-1 — SHA-1 é um algoritmo de hash unidirecional que produz um resumo de 160 bits. SHA-1 computa mais lentamente que MD5, mas é mais seguro que MD5.

SHA2-256 — Especifica o Algoritmo de Hash Seguro SHA2 com o resumo de 256 bits.

Etapa 16. (Opcional) No campo Grupo de chaves PFS, marque a caixa de seleção Habilitar. O PFS (Perfect Forward Secrecy) cria uma camada adicional de segurança para proteger seus dados, garantindo uma nova chave DH na Fase 2. O processo é realizado caso a chave DH gerada na Fase 1 seja comprometida em trânsito.

Etapa 17. Na lista suspensa Grupo DH, escolha o grupo Diffie-Hellman (DH) apropriado a ser usado com a chave na Fase 2.

As opções disponíveis são definidas da seguinte forma:

· Grupo1 (768 bits) — Calcula a chave mais rapidamente, mas é a menos segura.

· Grupo2 (1024 bits) — Calcula a chave mais lentamente, mas é mais seguro que o Grupo1.

· Grupo 5 (1536 bits) — Calcula a chave mais lentamente, mas é a mais segura.

Etapa 18. Clique em Salvar para salvar suas configurações.

Para obter mais informações, consulte a seguinte documentação:

- Data sheet do RV130 - explica os recursos de VPN para os roteadores da série RV130

- Página do produto RV130 - inclui links para todos os artigos RV130 da Cisco