Objetivos

O tempo limite da sessão controla por quanto tempo a interface administrativa pode ficar ociosa antes que a sessão seja desconectada por motivos de segurança.

Este artigo explica como configurar o tempo limite da sessão no RV110W Wireless Firewall.

Dispositivo aplicável

RV110W

Versão de software

•1.2.0.9

Configurar tempo limite da sessão

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Session Timeout. A página Tempo limite da sessão é aberta:

Etapa 2. Na lista suspensa Tempo limite de inatividade do administrador, escolha a quantidade de tempo (em minutos) em que um administrador pode ficar ocioso antes que a sessão de administrador seja encerrada. Se Nunca for escolhido, o tempo limite da sessão de administrador não será excedido.

Etapa 3. Na lista suspensa Tempo limite de inatividade do convidado, escolha a quantidade de tempo (em minutos) que um convidado pode ficar ocioso antes que a sessão do convidado seja encerrada. Se Nunca for escolhido, o tempo limite da sessão de convidado não será excedido.

Etapa 4. Click Save.