Objetivo

Uma VPN (Virtual Private Network) é uma maneira de conectar endpoints em diferentes redes através de uma rede pública, como a Internet. Isso permite que os usuários que estão fora de uma rede local (como um escritório) se conectem com segurança a essa rede pela Internet. A página Basic VPN Setup ajuda a configurar um túnel VPN para uma conexão Gateway to Gateway.

Este artigo explica como configurar a VPN básica no RV110W VPN Firewall.

Dispositivo aplicável

RV110W

Versão de software

•1.2.0.9

Configuração básica de VPN

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha VPN > Configuração básica de VPN. A página Configuração básica de VPN é aberta:

Note: Para revisar as configurações básicas do túnel VPN, clique em Exibir configurações padrão.

Etapa 2. Digite um nome para a conexão no campo Novo nome de conexão. Este nome é usado para fins de gerenciamento.

Etapa 3. Insira uma senha no campo Pre-Shared Key (Chave pré-compartilhada). O VPN Client ou gateway remoto precisa dessa chave para estabelecer uma conexão VPN. Esta chave deve ter um comprimento de pelo menos 8 caracteres.

Etapa 4. Escolha o tipo de ponto de extremidade para a VPN na lista suspensa Ponto de extremidade remoto. Há dois possíveis endpoints:

Endereço IP — O endereço IP será usado para identificar o gateway remoto.

FQDN (Fully Qualified Domain Name, Nome de domínio totalmente qualificado) — O nome de domínio é usado para identificar o gateway remoto.

Etapa 5. Insira o endereço IP ou o nome de domínio do gateway remoto no campo Remote WAN (Internet) IP Address (Endereço IP da WAN remota (Internet)).

Etapa 6. Insira o endereço IP ou o nome de domínio do gateway local no campo Local WAN (Internet) IP Address (Endereço IP da WAN local (Internet)).

Passo 7. Insira o endereço IP remoto da LAN remota no campo Endereço IP da LAN remota (rede local).

Etapa 8. Insira a máscara de sub-rede remota da LAN remota no campo Máscara de sub-rede da LAN remota (rede local).

Etapa 9. Insira o endereço IP local da LAN local no campo Local LAN (Local Network) IP Address (Endereço IP da LAN local (Rede local)).

Note: O IP local da LAN remota e o IP local da LAN local devem estar em sub-redes diferentes.

Etapa 10. Insira a máscara de sub-rede local da LAN local no campo Máscara de sub-rede da LAN local (rede local).

Etapa 11. Clique em Salvar para aplicar as configurações.