Objetivo

Este artigo explica como exibir as estatísticas do sistema na série RV32x VPN Router.

Introduction

As estatísticas do sistema permitem que você controle os eventos específicos que ocorrem no dispositivo. Uma vantagem das estatísticas do sistema é que, no caso de falhas do sistema ou violações de segurança, você pode analisar o problema com o uso da tabela.

Dispositivos aplicáveis

- Roteador VPN WAN duplo RV320

- Roteador VPN WAN duplo RV325 Gigabit

Versão de software

- v1.1.0.09

Estatísticas do sistema

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Log > System Statistics.

A página Estatísticas do Sistema é aberta:

As seguintes estatísticas são exibidas para o dispositivo conectado correspondente:

- Interface - Mostra o nome da interface para as estatísticas mostradas.

- Nome do dispositivo - Mostra o nome do dispositivo.

- Status - Mostra Enabled (Habilitado) quando um dispositivo estiver conectado à interface. Caso contrário, será exibido como Disabled (Desabilitado).

- Device IP Address - (Endereço IP do dispositivo) Mostra o endereço IP do dispositivo.

- MAC Address - (Endereço MAC) Mostra o endereço MAC do dispositivo.

- Máscara de sub-rede - Mostra a máscara de sub-rede do dispositivo.

- Default Gateway - Mostra o gateway padrão do dispositivo.

- DNS - Mostra o endereço IP DNS do dispositivo.

- Packets Received - Mostra o número de pacotes recebidos na interface.

- Pacotes transmitidos - Mostra o número de pacotes transmitidos da interface.

- Total de pacotes - Mostra o número total de pacotes que passaram pela interface.

- Bytes recebidos - Mostra o número de bytes recebidos em pacotes.

- Byte de Pacotes Transmitidos - Mostra o número de bytes transmitidos através da interface.

- Byte total de pacotes - Mostra o número total de bytes que passaram em pacotes.

- Byte recebido/s - Mostra o total de bytes recebidos por segundo na interface.

- Transmitted Byte/Sec - Mostra o número de pacotes transmitidos em bytes por segundo através da interface.

- Pacotes de erro recebidos - Mostra o número de pacotes de erro recebidos pelo dispositivo.

- Queda de pacotes recebidos - Mostra o número de pacotes descartados pelo dispositivo.

- Sessões - Mostra o número de sessões estabelecidas pelo dispositivo.

- Novas sessões/s - Mostra quantas sessões são estabelecidas por segundo no dispositivo.

- Uso da largura de banda de upstream - Mostra a largura de banda consumida por uploads do dispositivo.

- Uso da largura de banda de downstream - Mostra a largura de banda consumida por downloads do dispositivo.

Etapa 2. (Opcional) Para obter as informações atualizadas do log do sistema, clique em Atualizar.

Agora você aprendeu como visualizar as estatísticas do sistema no RV32x VPN Router Series.