Objetivo

O protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) é um protocolo da configuração de rede que configure automaticamente os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT dos dispositivos em uma rede de modo que possam conectar a uma outra. O endereço é alugado a um host por um tempo especificado, e após a expiração do Lease Time, que o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT pode ser atribuído a um host diferente. Um servidor DHCP atribui automaticamente endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT disponíveis aos anfitriões em sua rede. DHCPv6 é DHCP para uma rede do IPv6 e configura anfitriões com endereços do IPv6.

Este artigo explica como configurar ajustes DHCPv6 e de IPv6 LAN no Roteadores RV016, RV042, RV042G, e RV082 VPN.

Dispositivos aplicáveis

• RV016

• RV042

• RV042G

• RV082

Versão de software

• v4.2.1.02

Configuração do servidor de DHCP do IPv6

Nota: Antes que você possa configurar o DHCP no IPv6, seja certo que o IPv6 está permitido. Para permitir o IPv6, navegue para setup > rede e para clicar o botão de rádio duplo do modo de pilha.

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha instalação DHCP > DHCP. A página de instalação DHCP abre:

Etapa 2. Clique a aba do IPv6

Etapa 3. Clique a caixa de verificação do servidor DHCP da possibilidade para permitir um servidor DHCP do IPv6.

Configuração do IP dinâmico

Etapa 1. Incorpore o Lease Time ao campo do Lease Time do cliente.  O Lease Time é a quantidade de tempo que é permitido a um usuário conectar ao roteador com seu endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT atual.

Etapa 2. Incorpore os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do começo da escala ao campo do começo da escala.

Etapa 3. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da extremidade de escala ao campo da extremidade de escala.

Nota: O intervalo máximo que um usuário pode atribuir é endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT dos 50 pés.

Servidor DNS

O Domain Name System (DNS) é o serviço que traduz Domain Name compreensíveis para o utilizador em endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. Se um servidor DNS no roteador não sabe o traduzir um Domain Name, a seguir particulares vai ao servidor de DNS principal.

Etapa 1. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor de DNS principal ao servidor DNS (exigido) 1 campo.

Etapa 2. (opcional) incorpora o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor de DNS secundário ao campo do servidor DNS 2. Se os DN principais não funcionam, a tradução está feita pelo servidor secundário.

Base de dados local DNS

Um servidor DNS contém a informação sobre endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, nomes de host, Domain Name e outros dados. Você pode usar seu roteador RV0xx como um servidor DNS para seus dispositivos do cliente. O base de dados local DNS é usado para armazenar os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e seus Domain Name respectivos.

Se você quer usar o roteador como um servidor DNS, os dispositivos do cliente precisam de ser configurados para usar o roteador como o servidor DNS. A fim configurar um servidor DNS em Windows, vá às propriedades de conexão da área local > ao protocolo de internet > às propriedades TCP/IP. Escolha o uso o seguinte endereço de servidor de DNS e incorpore então o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT LAN do roteador como o servidor DNS preferido.

Etapa 1. Incorpore o Domain Name ao campo de nome de host.

Etapa 2. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do host ao campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.

Etapa 3. O clique adiciona para alistar para adicionar a informação incorporada à lista.

Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar a configuração.