Objetivo

Este documento o orienta na configuração e nas configurações da Opção 82 no RV32x VPN Router Series.

A opção 82 é uma opção de informação de retransmissão de DHCP. O DHCP relay é um recurso usado para permitir a comunicação DHCP entre hosts e servidores DHCP remotos que não estão na mesma rede. Permite que um agente de retransmissão de DHCP inclua informações sobre si mesmo quando envia pacotes DHCP de e para clientes para um servidor DHCP. Ele adiciona mais segurança ao processo DHCP identificando completamente a conexão.

Dispositivo aplicável

RV320 Roteador VPN WAN duplo

Roteador VPN WAN duplo RV325 Gigabit

Versão de software

•v1.1.0.09

Opção 82

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha DHCP > Opção 82. A página Opção 82 é aberta:

A Tabela da Opção 82 exibe os seguintes campos:

ID do circuito — string ASCII definida pelo usuário que identifica a interface do circuito na qual a solicitação DHCP foi enviada.

Descrição — Um usuário inseriu uma descrição da ID do circuito.

Sub-rede DHCP — endereço IP e máscara de sub-rede DHCP atribuídos automaticamente por roteador com base na disponibilidade. Para modificá-la manualmente, consulte Modificar a sub-rede DHCP depois que um ID de circuito tiver sido adicionado.

Etapa 2. Clique em Adicionar para adicionar uma nova ID de circuito. Os campos em Circuit ID (ID do circuito) e Description (Descrição) tornam-se editáveis.

Etapa 3. Insira a ID do circuito desejada no campo ID do circuito.

Etapa 4. Digite a descrição desejada para o ID do circuito no campo Descrição.

Etapa 5. Clique em Salvar para adicionar os campos ID do circuito e Descrição inseridos à Tabela da Opção 82.

Modificar ID do circuito

Etapa 1. Para modificar um nome de ID de circuito e descrição, marque a caixa de seleção ao lado dele. A entrada é destacada.

A opção de sub-rede DHCP não pode ser editada na Tabela da Opção 82. Consulte Note:Modificar a sub-rede DHCP para modificá-la.

Etapa 2. Clique em Editar para editar a ID do circuito marcado ou em Excluir para excluí-la.

Etapa 3. Clique em Salvar para salvar as alterações e concluir a configuração das configurações da Opção 82.

Modificar sub-rede DHCP

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do roteador e escolha DHCP > DHCP Setup. A página DHCP Setup (Configuração de DHCP) é aberta:

Etapa 2. Clique na guia IPv4.

Etapa 3. Clique no botão de opção Opção 82 para exibir as opções da Opção 82.

Etapa 4. Na lista suspensa ID do circuito, escolha a ID do circuito, que foi criada, que você deseja modificar.

Etapa 5. Insira o endereço IP da sub-rede, para o qual a ID do circuito foi criada, no endereço IP do dispositivo.

Etapa 6. Escolha a máscara de sub-rede correspondente na lista suspensa Máscara de sub-rede para determinar o intervalo do endereço IP da sub-rede.

Passo 7. Clique em Salvar para salvar as alterações na ID do circuito.

A Tabela da Opção 82 em DHCP > Opção 82 agora exibe as informações atualizadas.