Objetivo

O tunelamento é um recurso usado para transportar pacotes de um tipo de rede por uma rede de um tipo diferente. O tipo mais comum de tunelamento é o tunelamento 6to4. Esse tipo de tunelamento permite que os pacotes IPv6 sejam transportados através de uma rede IPv4 através de encapsulamento. O tunelamento 6to4 foi criado para suportar ambos os tipos de IP durante a transição de IPv4 para IPv6. Um tipo menos comum de tunelamento é o tunelamento de 4 a 6. Esse tipo de tunelamento permite que os pacotes IPv4 sejam transportados por uma rede IPv6.

Este artigo explica como configurar o tunelamento no RV215W.

Dispositivos aplicáveis

RV215W

Versão de software

•1.1.0.5

Tunelamento

Encapsulamento 6to4

O tunelamento 6to4 permite a transmissão de pacotes IPv6 em uma rede IPv4. Isso é obtido encapsulando o pacote IPv6 em um pacote IPv4. Quando o pacote é recebido pela rede IPv6 remota, ele é desencapsulado de volta para um pacote IPv6. Esse tipo de tunelamento será usado se o ISP não fornecer tunelamento 6RD.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Networking > IPv6 > Tunneling. A página Tunneling é aberta:

Etapa 2. Marque Enable (Habilitar) no campo 6 to 4 Tunneling (Encapsulamento de 6 a 4) para habilitar o tunelamento de 6 a 4.

Note: Para usar o tunelamento 6to4, a LAN deve ser configurada para IPv6 e o IPv4 da WAN na página Modo IP. Para obter mais informações, consulte o artigo IP Mode Configuration on RV215W.

Etapa 3. Clique no botão de opção 6to4 para configurar o tipo de tunelamento como 6to4.

Etapa 4. Marque Enable (Habilitar) no campo Automatic Tunneling (Encapsulamento automático) para que o tunelamento de 6to4 seja configurado automaticamente. O tunelamento automático 6to4 trata a rede IPv4 como uma rede de multiacesso sem broadcast (NBMA), onde vários hosts são conectados, mas os dados são transmitidos diretamente de um host para outro por um circuito virtual. O endereço IPv4 incorporado no endereço IPv6 é usado para determinar a outra extremidade do túnel.

Etapa 5. Se o tunelamento automático não estiver habilitado, insira o endereço IPv4 do ponto final da rede para a qual deseja criar um túnel manual. Um túnel manual é um link permanente entre dois domínios IPv6 em uma rede IPv4.

Etapa 6. Click Save.

Encapsulamento 6RD

6 Implantação rápida (6RD) é uma versão mais segura de tunelamento de 6to4. Em 6RD, cada ISP fornece seu próprio prefixo IPv6 exclusivo em vez do prefixo padrão 2002::/16 6to4. Isso permite que o ISP controle a QoS do túnel e quem pode usar os servidores de retransmissão.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Networking > IPv6 > Tunneling. A página Tunneling é aberta:

Etapa 2. Marque Enable (Habilitar) no campo 6 to 4 Tunneling (Encapsulamento de 6 a 4) para habilitar o tunelamento de 6 a 4.

Note: Para usar o tunelamento 6to4, a LAN deve ser configurada para IPv6 e o IPv4 da WAN na página Modo IP. Para obter mais informações, consulte o artigo IP Mode Configuration on RV215W.

Etapa 3. Clique no botão de opção 6RD para configurar o tipo de tunelamento como 6RD.

Etapa 4. Clique no botão de opção que corresponde ao modo de conexão de tunelamento desejado.

Auto — O túnel 6RD é configurado automaticamente. O tunelamento automático 6to4 trata a rede IPv4 como uma rede de multiacesso sem broadcast (NBMA), onde vários hosts são conectados, mas os dados são transmitidos diretamente de um host para outro por um circuito virtual. O endereço IPv4 incorporado no endereço IPv6 é usado para determinar a outra extremidade do túnel.

Manual — O túnel 6RD deve ser configurado manualmente. Um túnel manual é um link permanente entre dois domínios IPv6 em uma rede IPv4.

Etapa 5. Se o modo de conexão for manual, configure os campos a seguir.

Prefixo IPv6 — Insira o prefixo IPv6 que o ISP usa para o túnel.

Comprimento do prefixo IPv6 — Insira o comprimento do prefixo do endereço IPv6.

Border Relay — Insira o endereço IPv6 do roteador de borda.

Comprimento da máscara IPv4 — Insira o comprimento da máscara IPv4 do ponto final remoto.

Etapa 6. Click Save.

Tunelamento de 4 a 6

O tunelamento de 4 a 6 permite a transmissão de pacotes IPv4 em uma rede IPv6. Esse recurso é usado quando a rede IPv4 local envia pacotes através de uma inter-rede IPv6 para uma rede IPv4 remota.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Networking > IPv6 > Tunneling. A página Tunneling é aberta:

Etapa 2. Marque Enable (Habilitar) no campo Tunneling 4 to 6 para habilitar o tunelamento de 4 a 6.

Note: Para usar o tunelamento de 4a6, a LAN deve ser configurada para IPv6 e a WAN para IPv4 na página Modo IP.

Etapa 3. Insira o endereço IPv6 do RV215W no campo Local WAN IPv6 Address (Endereço IPv6 da WAN local).

Etapa 4. Insira o endereço IPv6 do ponto final remoto para o qual deseja criar um túnel no campo Endereço IPv6 remoto.

Etapa 5. Click Save.