Objetivo

A página LAN Configuration permite que o usuário configure a interface LAN do roteador. O Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) é usado para atribuir automaticamente endereços IP aos clientes na rede. No entanto, se um cliente estiver em uma sub-rede que não contenha um servidor DHCP, ele não poderá se comunicar com ele para receber um endereço IP. Se houver um relé DHCP na sub-rede, o relay encaminhará a solicitação de endereço IP a um servidor DHCP, que retornará o endereço IP do cliente para o relé DHCP, que o transmite ao cliente.

Este artigo explica como definir as configurações de LAN no RV215W.

Dispositivos aplicáveis

RV215W

Versão de software

•1.1.0.5

Configurações de LAN

Configuração IPv4

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Rede > LAN > Configuração de LAN. A página Configuração da LAN é aberta:

Etapa 2. Escolha a VLAN desejada na lista suspensa VLAN. A criação de VLAN é explicada no artigo Associação de VLAN no RV215W.

Etapa 3. Insira o endereço IP da LAN no campo Local IP Address (Endereço IP local).

Etapa 4. Escolha a máscara desejada na lista suspensa Máscara de sub-rede.

Configurações do servidor DHCP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Rede > LAN > Configuração de LAN. A página Configuração da LAN é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção desejado DHCP Server (Servidor DHCP). As opções disponíveis são:

Ativar — Permite que o RV215W atue como um servidor DHCP.

Desabilitar — Desabilita o DHCP no RV215W.

DHCP Relay — Permite que o RV215W atue como um DHCP Relay. A interface de retransmissão DHCP permite que várias conexões sejam estabelecidas em vários servidores DHCP com base nas interfaces fornecidas pelo usuário.

Se o servidor DHCP estiver habilitado, siga as etapas de 3 a 8. Se DHCP Relay for escolhido, vá para a Etapa 9. Se o servidor DHCP estiver desabilitado, vá para a Etapa 10.Note:

Etapa 3. Insira o endereço IP do primeiro host no campo Endereço IP inicial. Qualquer novo cliente DHCP que ingresse na LAN é atribuído com um endereço IP que segue o endereço IP inicial em ordem numérica.

Etapa 4. Digite o número máximo de clientes DHCP no campo Número máximo de usuários DHCP.

O intervalo de endereços IP é do endereço IP inicial inserido pelo número máximo de usuários especificados. O intervalo é exibido no campo somente exibição Intervalo de endereços IP.Note:

Etapa 5. Insira o tempo (em segundos) durante o qual um usuário da rede pode ser conectado ao roteador com o endereço atribuído dinamicamente no campo Client Lease Time.

Etapa 6. Escolha o servidor DNS desejado na lista suspensa Servidor DNS. As opções disponíveis são:

Usar proxy DNS — O proxy DNS (Domain Name Server) retransmite solicitações DNS ao servidor DNS da rede pública atual para o proxy e responde como um resolvedor DNS aos dispositivos clientes na rede.

Use o DNS do ISP — use o endereço DNS fornecido pelo ISP (Provedor de serviços de Internet).

Use DNS como abaixo — Use o endereço DNS especificado no campo Static DNS Server IP Address (Endereço IP do servidor DNS estático).

Passo 7. Insira o endereço IP de DNS estático no campo Static DNS (DNS estático de 1 a 3).

Etapa 8. (Opcional) Insira o endereço IP WINS no campo WINS. O Windows Internet Naming Service (WINS) gerencia cada interação de dispositivo com a Internet. O WINS usa um banco de dados distribuído que é atualizado automaticamente com os nomes dos computadores disponíveis no momento e o endereço IP atribuído a cada um.

Etapa 9. Se você escolheu DHCP Relay na Etapa 2, digite o endereço do servidor remoto no campo Servidor DHCP remoto.

Etapa 10. Click Save.