Objetivo

O Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) é um protocolo de rede que permite que um servidor atribua automaticamente um endereço IP a um computador quando esse computador se conecta à rede. O DHCP é usado para evitar erros de conflito de endereços causados por vários clientes que compartilham o mesmo endereço IP. O DHCP estático é um recurso usado para fazer com que o servidor DHCP sempre atribua o mesmo IP estático a um endereço MAC exclusivo.

Este artigo explica como configurar o DHCP estático no RV215W.

Dispositivos aplicáveis

RV215W

Versão de software

•1.1.0.5

Configuração de DHCP estático

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Networking > LAN > Static DHCP. A página DHCP estático é aberta:

Etapa 2. Na lista suspensa VLAN, escolha a VLAN à qual o cliente está associado.

Etapa 3. Clique em Adicionar linha para adicionar um novo cliente DHCP estático.

Etapa 4. Digite uma descrição do cliente no campo Descrição.

Etapa 5. Insira o endereço IP que será atribuído ao endereço MAC definido no campo IP Address (Endereço IP).

Etapa 6. Insira o endereço MAC do cliente que receberá um endereço IP estático no campo MAC Address (Endereço MAC).

Passo 7. Click Save.

Cliente DHCP alugado

A página DHCP Leased Client é usada para visualizar quais endereços IP foram alugados pelo servidor DHCP. Também pode ser usado para atribuir um IP estático a um cliente conectado que está na tabela. O IP estático a ser atribuído será o IP atual do cliente. Há uma tabela separada de clientes alugados para cada VLAN configurada.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Networking > LAN > DHCP Leased Client (Rede > LAN > Cliente DHCP alugado). A página DHCP Leased Client é aberta:

Etapa 2. Marque Add to Static DHCP (Adicionar ao DHCP estático) do cliente que você deseja fornecer um endereço IP estático.

Etapa 3. Click Save. O cliente especificado recebe o endereço IP estático na página DHCP estático.