Objetivo

Qualidade de serviço (QoS) é um grupo de recursos usado para gerenciar o tráfego de rede com eficiência. O enfileiramento de prioridade é uma técnica de QoS que coloca pacotes em filas com base na prioridade do pacote. O RV215W suporta quatro filas para cada porta física no dispositivo. A fila quatro tem a prioridade mais alta, enquanto a fila um tem a mais baixa. O roteador enviará todo o tráfego da fila de prioridade mais alta antes de enviar o tráfego da próxima fila de prioridade mais baixa. Um pacote pode ser encaminhado para uma fila com base em uma fila padrão estática, um valor de CoS ou um valor de DSCP. Classe de Serviço (CoS - Class of Service) e Ponto de Código de Serviços Diferenciados (DSCP - Differentiated Services Code Point) são ferramentas de QoS usadas para classificar um quadro ou pacote, respectivamente. CoS é um campo de 3 bits em um cabeçalho Ethernet de um quadro. Esse valor de CoS determina para qual fila o tráfego será encaminhado com base na página Configurações de CoS. O DSCP é um campo de 6 bits em um cabeçalho IP de um pacote que é usado para classificar um pacote. O valor de DSCP determina para qual fila o pacote será encaminhado com base na página Configurações de DSCP.

Este artigo explica como configurar as configurações de fila de QoS no RV215W.

Dispositivos aplicáveis

RV215W

Versão de software

•1.1.0.5

Configuração da fila de QoS

Configurações baseadas em porta

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha QoS > QoS Port-Based Settings. A página QoS Port-Based Settings é aberta:

Etapa 2. Na lista suspensa Modo de confiança, escolha um modo de confiança para cada porta de LAN. O modo de confiança determina como o tráfego de rede será enviado para as filas.

Porta — O tráfego de rede é encaminhado para uma fila estática escolhida no campo Default Traffic Forwarding Queue for Untrust Devices .

CoS · — O tráfego de rede é priorizado na LAN com base nos valores de Classe de Serviço (CoS - Class of Service) configurados na página Configurações de CoS.

· DSCP — O tráfego de rede é priorizado na LAN com base no mapeamento de fila do Ponto de Código de Serviços Diferenciados (DSCP - Differentiated Services Code Point) configurado na página Configurações de DSCP.

Etapa 3. Se o modo de confiança for o modo de confiança de porta, escolha uma fila para o tráfego de saída para a porta LAN na lista suspensa Fila de encaminhamento de tráfego padrão para dispositivos não confiáveis. A fila um é a prioridade mais baixa, enquanto a fila quatro é a prioridade mais alta.

Etapa 4. Click Save.

Configurações de CoS

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha QoS > Configurações de CoS. A página Configurações de CoS é aberta:

Os campos a seguir exibem informações sobre a configuração de CoS.

Prioridade de CoS — Os valores de CoS atribuídos pela QoS aos quadros. Esses valores se baseiam na natureza do tráfego. O CoS 7 é a prioridade mais alta, enquanto o CoS 0 é o mais baixo.

- 7 — Controle de rede

- 6 — Controlo de Redes Interconectadas

- 5 — Voz

- 4 — Vídeo

- 3 — Aplicação crítica

- 2 — Excelente esforço

- 1 — Melhor esforço

- 0 — Antecedentes

Etapa 2. Clique no botão de opção correspondente à interface desejada para a qual deseja configurar valores de CoS no campo Selecionar a interface para configuração. Essa opção é baseada na interface que fornece Internet para o RV215W.

Ethernet — Uma conexão Ethernet fornece Internet para a porta WAN do RV215W.

3G — Um modem 3G fornece Internet para a porta USB do RV215W.

Etapa 3. Na lista suspensa Fila de encaminhamento de tráfego, escolha uma fila de encaminhamento para cada prioridade de CoS.

Etapa 4. Click Save.

Configurações de DSCP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha QoS > Configurações de DSCP. A página Configurações de DSCP é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção correspondente à interface desejada para a qual deseja configurar valores de DSCP no campo Selecionar a interface para configuração. Essa opção é baseada na interface que fornece Internet para o RV215W.

Ethernet — Uma conexão ethernet fornece Internet para a porta WAN do RV215W.

3G — Um modem 3G fornece Internet para a porta USB do RV215W.

Etapa 3. Clique no botão de opção correspondente à opção de exibição desejada.

Fechar para exibir somente valores de RFC — Os valores de DSCP que estão definidos em um documento de Solicitação de Comentário (RFC) são exibidos.

Expanda para exibir todos os valores de DSCP — Todos os valores de DSCP são exibidos.

Etapa 4. Na lista suspensa Fila, escolha uma fila de prioridade para cada valor de DSCP.

Etapa 5. Click Save.