Objetivos

Um DDNS (Dynamic Domain Name System) permite o acesso à Internet para o servidor usando um nome de domínio em vez de um endereço IP. O DDNS também mantém as informações de endereço IP mesmo quando o cliente recebe uma atribuição de IP dinâmica sujeita a alterações constantes por parte do ISP. Com essa configuração, o servidor está sempre disponível independentemente do endereço IP. Este serviço só é utilizável depois que você estabelece uma conta com um provedor de serviços DDNS.

O objetivo deste documento é explicar como configurar um Gateway para Gateway VPN usando DynDNS no lado do grupo local e Static IP com nome de domínio registrado no lado do grupo Remoto para RV016, RV042, RV042G e RV082 VPN Routers.

Dispositivos aplicáveis

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Versão de software

•4.2.2.08

Configuração do túnel VPN

Configurar DDNS

Etapa 1. Visite www.dyndns.org e registre um nome de domínio.

Etapa 2. Faça login no Utilitário de configuração do roteador e escolha Setup > Dynamic DNS (Configuração > DNS dinâmico). A página DNS dinâmico é aberta.

Etapa 3. Clique no ícone Edit para WAN1.

A página Editar configuração dinâmica de DNS é aberta:

Etapa 4. Escolha DynDNS.org na lista suspensa Serviço.

Etapa 5. No campo Nome de usuário, insira suas informações de nome de usuário da conta DynDNS.org.

Etapa 6. No campo Senha, digite a senha correspondente ao nome de usuário registrado em DynDNS.org

Passo 7. Digite seu nome de host no campo Host Name (Nome do host).

Note: Os dois campos restantes na página Editar configuração dinâmica de DNS exibem informações e não são configuráveis:

Endereço IP da Internet— Exibe o endereço IP do roteador. Esse endereço será alterado porque é dinâmico.

Status— Exibe o status do DDNS. Se houver um erro, verifique se você inseriu as informações de DDNS corretamente.

Etapa 8. Click Save.

Configurar o túnel VPN do site 1 para o site 2

Etapa 9. Faça login no Router Configuration Utility e escolha VPN > Gateway to Gateway. A página Gateway to Gateway é aberta:

Observação: antes de sair desta página, clique em Salvar para salvar as configurações ou em Cancelar para desfazê-las.

Etapa 10. No campo Tunnel Name, insira um nome para o túnel VPN entre o site 1 e o site 2.

Observação: o nome do túnel é apenas para referência e não precisa corresponder ao nome usado na outra extremidade do túnel VPN.

Etapa 11. Escolha a porta WAN a ser usada para esse túnel na lista suspensa Interface.

Etapa 12. Marque Habilitar para habilitar o túnel VPN. A caixa de seleção será desabilitada assim que o túnel VPN for criado.

Etapa 13. Na área Local Group Setup, escolha Dynamic IP + Domain Name (FQDN) Authentication na lista suspensa Local Security Gateway Type.

Etapa 14. No campo Domain Name, insira o nome de domínio DynDNS registrado.

Etapa 15. Escolha Sub-rede na lista suspensa Tipo de grupo de segurança local. O Tipo de Grupo de Segurança Local define quais recursos de LAN podem usar o túnel VPN.

Etapa 16. Insira o endereço IP no campo Endereço IP.

Etapa 17. Insira a máscara de sub-rede no campo Máscara de sub-rede.

Etapa 18. Na área Remote Group Setup, escolha IP Only na lista suspensa Remote Security Gateway Type.

Etapa 19. Escolha IP by DNS Resolvido na próxima lista suspensa para especificar um dispositivo.

Etapa 20. Depois de selecionar IP by DNS Resolvido na lista suspensa, insira o nome de domínio registrado do roteador no campo ao lado dele.

Etapa 21. Escolha Sub-rede na lista suspensa Tipo de grupo de segurança remota. O Tipo de Grupo de Segurança Remota especifica quais recursos na LAN remota podem acessar o túnel VPN.

Etapa 22. Insira o endereço IP da sub-rede no campo IP Address (Endereço IP).

Etapa 23. Insira a máscara de sub-rede no campo Máscara de sub-rede.

Etapa 24. Na área IP Sec Setup, localize o campo Presshared Key e insira uma chave pré-compartilhada a ser usada para autenticar o peer IKE remoto. Podem ser inseridos até 30 caracteres de teclado e valores hexadecimais. As duas extremidades do túnel VPN devem usar a mesma chave pré-compartilhada. O restante dos campos na área IPSec Setup pode usar valores padrão.

Etapa 25. Clique em Salvar para salvar as alterações.

Configure o outro roteador seguindo as Etapas 9 a 25 com a configuração para Note:Local Group Setup e Remote Group Setup comutadas. A configuração feita na área Local Group Setup para o primeiro roteador será a configuração na área Remote Group Setup no segundo roteador.