Objetivo

Uma VPN é uma rede privada usada para conectar redes remotamente e com segurança através de protocolos de tunelamento. Um túnel VPN de backup garante que, se o túnel VPN principal não puder se conectar, uma conexão ainda será mantida.

O objetivo deste documento é guiá-lo sobre como configurar um túnel VPN (Virtual Private Network) de backup entre dois roteadores em RV042, RV042G e RV082 VPN Routers.

Observação: se quiser saber mais sobre como configurar Gateway para Gateway VPN, consulte Configuração de Gateway para Gateway VPN em RV016, RV042, RV042G e RV082 Roteadores VPN.

Dispositivos aplicáveis

•RV042

•RV042G

•RV082

Configuração do túnel de backup

Configuração avançada de VPN

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha VPN > Gateway To Gateway. A página Gateway To Gateway é aberta:

Etapa 2. Role para baixo até a seção Avançado e clique em Avançado. A área Avançado é exibida.

Etapa 3. Role para baixo até Dead Peer Detection Interval e marque a caixa de seleção Dead Peer Detection Interval para verificar a atividade do túnel VPN através de Hellos ou ACKs de uma maneira periódica.

Etapa 4. Insira a duração ou o intervalo desejado para as mensagens de saudação no campo Dead Peer Detection Interval (Intervalo de detecção de ponto morto) em segundos. Este é o tempo de frequência com que uma mensagem deve ser enviada para verificar o status da conexão do túnel.

Etapa 5. Marque a caixa de seleção Tunnel Backup para fazer backup do túnel VPN.

Etapa 6. No campo Remote Backup IP Address (Endereço IP do backup remoto), insira o endereço IP de backup do roteador remoto.

Passo 7. Na lista suspensa Local Interface, escolha a interface WAN apropriada para a conexão de backup. Escolha a interface WAN alternativa para uma conexão de backup diferente da conexão VPN principal. Se a conexão VPN principal falhar, somente essa conexão de backup será exibida.

Etapa 8. No campo VPN Tunnel Backup Idle Time, insira o tempo (em segundos) que o roteador deve aguardar antes de tentar se conectar com o túnel de backup após a falha do túnel VPN inicial.

Etapa 9. Click Save.

Configuração de backup do Smart Link

A configuração de backup do link inteligente permite que um link de backup assuma o controle se o link primário falhar. Portanto, o backup do link inteligente é usado somente quando o link primário falha.

Etapa 10. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha System Management > Dual WAN. A página Dual WAN é aberta:

Nota: Se quiser saber mais sobre como configurar a WAN dupla, consulte Configurar o backup de link inteligente (failover) em RV042, RV042G e RV082 VPN Routers.

Etapa 11. Clique no botão de opção Smart Link Backup para continuar a conexão VPN com a conexão VPN de backup se a conexão VPN principal falhar.

Etapa 12. Escolha a interface WAN que você usou para a conexão VPN primária na lista suspensa WAN primária.

Etapa 13. Click Save.